# Ошибка Челябинских Жабоведов

Александр Абрамович Варзарь

ОШИБКА ЧЕЛЯБИНСКИХ ЖАБОВЕДОВ


(ЧЕ - 2016 по футболу. Россия - Англия 1 : 1, а жабы предсказали 2 : 1 в пользу России)


В чём ошибка челябинских жабоведов?

В чём суть их промашки?

Не тараканов бы дали к обеду,

А налили бы им рюмашки!

Чокнулись - выпили по одной,

Чокнулись - выпили по второй,

И даже уже мыча -

Всё равно ничья!

Так хоть ничьи угадывают,

Ибо жабы под стол не падают...

12/06/16