# "англичанка Гадит"...

Александр Абрамович Варзарь

"АНГЛИЧАНКА ГАДИТ"...


(Судейство английского арбитра Марка Клаттенбурга финального матча ЧЕ - 2016 по футболу)


Говорить об этом судействе неловко,

Поэтому хватит просто заголовка...

11/07/16