# Рай

Сергей Дмитриевич Аникин

Крыса остервенело грызла электрический кабель. Ее уже несколько раз шандарахнуло электрическим током размазывая по бетонной стенке колодца. Но голод не тетка. Крыса вновь и вновь принималась обгрызать невкусную, сильно воняющую пластиком обмотку. В последний раз ее так долбануло, что она вылетела из колодца и кубарем скатилась по переплетенным кабелям вглубь бесконечных лабиринтов подземных коммуникаций. Она долго лежала откинув язык и подергивая лапками. В ее помутневшем воображении кабеля казались скрученными в узлы грудами колбасы, которая аппетитно пахла загнивающей плотью. Крыса начала захлебываться собственной слюной. Наконец ей дошло, что приятный запах приносит сквозняком из глубин электро-трассы. Она из последних сил поползла в направлении источника умопомрачительного аромата и спустя несколько часов отчаянья и надежды, то теряя, то вновь улавливая запах, уткнулась в бомжа, скорчившегося в нише у горячего вентиля. Сверху, через приоткрытый канализационный люк, его освещала яркая луна и открытые глаза живо поблескивали в сумрачном колодце. Крыса испуганно отпрянула, но человек сидел спокойно, никак не отреагировав на незваную пришелицу. Она бы убежала, но плоть так сладостно пахла мертвечиной, что крыса решительно взобралась по ошметьям одежды к лицу бомжа и укусила за нос. Тот и не шевельнулся. Тогда она пробралась к мягкому брюху и вскоре вожделенно копошилась в захолонувших внутренностях. Так счастлива она не была никогда. "Если есть на земле рай, - подумала крыса, - то он находится именно здесь!" Она свернулась клубочком и, уткнувшись носом в полуразложившуюся печень, вскоре умиротворенно уснула