# Копилка полезных советов.

клуба наши Члены

Постоянно пополняемая копилка опыта, технологических решений и т.д.

Члены клуба, наши друзья и соратники.

Копилка полезных советов.


"Монетка" от IP50AA /Андрей/

Для расширения рабочего диапазона антенн содержащих 'магнитную рамку' полезно, кроме соблюдения оптимального соотношения индуктивности (диаметра рамки) и емкости, увеличить излучающую поверхность рамки. Для этого нужно, поверх (параллельно) излучающей рамки, проложить многожильный провод и припаять его к выводам рамки.


"Гривенник" от US0KF /Яков/

Применение лучей в рамочно-лучевой антенне (UA6AGW)по отношению к ML (с такой же излучающей рамкой), увеличивает уровень сигнала на прием и на передачу в среднем на 10 дБ.


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

С точки зрения эффективности антенны, физические размеры излучающей рамки ML или излучающей рамки в составе рамочно-лучевой антенны (антенны UA6AGW ), имеют важное значение. Возникает вопрос: "Каковы оптимальные размеры излучающей рамки?".

Многочисленные опыты и длительная эксплуатация антенн такого типа в эфире, позволяют сделать вывод, что оптимальным, с точки зрения КПД и удобства эксплуатации антенны, можно считать периметр излучающей рамки, равным 1/8 длинны волны. Конечно, возможны различные конструктивные решения, но по отношению "размер-эффективность" оптимальны лишь небольшие колебания этого параметра в обе стороны (в разумных пределах).


Коллективный вклад членов клуба MLC

Этот вопрос возник на заседании клуба, в ходе обсуждения конструкций излучающих рамок. Суть вопроса заключается в следующем: 'Как изменится индуктивность излучающей рамки, если её выполнить из двух и более наружных оплеток кабеля (трубок), расположенных рядом друг с другом и подключенных параллельно друг к другу.

Опыты проводились силами постоянных членов клуба, в разных городах с применением разных материалов и приборов.

Ответ однозначен: 'Индуктивность одиночной излучающей рамки НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ если параллельно ей подключить ещё одну (или более) излучающую рамку, если они имеют одинаковые размеры и вплотную прилегают друг к другу (охвачены общим магнитным потоком).


"Монетка" от IP50AA /Андрей/

Проведены испытания антенны IP50AA на 18 Мгц, из 5 (пяти!!!) параллельно расположенных и параллельно же подключенных коаксиальных кабелей.

Измерения показывают, что видимо, из-за общего магнитного поля, индуктивность магнитной рамки при параллельном включении проводников практически не меняется, а это значит, что изначальный диаметр основной рамки можно сохранить, немного подстроив конденсатор С-1 либо С-2.


"Гривенник" от US0KF /Яков/

Вариант магнитной рамки (ML) выполненный в виде "восьмерки" по сравнению с одиночной рамкой с таким же диаметром как у одной половинки "восьмерки", обладает заметно большими уровнями сигналов на прием и большей рабочей полосой по КСВ.


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

С точки зрения эффективности рамочно-лучевой антенны (антенны UA6AGW), длину каждого луча целесообразно делать немного более (на 20-30 см.)1/8 длинны рабочей волны. Что характерно, уменьшение длинны луча от оптимального размера, меньше сказывается на эффективности антенны, чем увеличение. В случае применения слишком длинных лучей уровни сигналов сильно падают , резонанс становится малозаметным.


"Полтинник" от R3PIN /Сергей/

В антенне UA6AGW контур образованный С-1 и внутренним проводником коаксиального кабеля, из которого изготовлена излучающая рамка и контур образованный С-2 и оплеткой кабеля, из которого изготовлена излучающая рамка, очень сильно связаны между собой. В случае, к примеру, уменьшения емкости одного из конденсаторов, для восстановления настройки антенны потребуется увеличение емкости другого, на практически эту же величину.


Коллективный вклад членов клуба MLC

Этот вопрос возник на заседании клуба, в ходе обсуждения антенны UA6AGW Суть вопроса заключается в следующем: "Течет ли сколь ни будь заметный ток в контуре образованном С-1 и внутренним проводником коаксиального кабеля, из которого изготовлена излучающая рамка?"

Опыты проводились силами постоянных членов клуба, в разных городах с применением разных материалов и приборов.

Ответ однозначен: "Даже при подводимой к антенне мощности порядка пяти Ватт, ток в этом проводнике имеет вполне заметную величину исчисляемую десятыми долями ампера."


"Монетка" от IP50AA /Андрей/

На заседании клуба возник вопрос: " Как в антенне UA6AGW распределяется ток на внутреннем проводнике коаксиального кабеля, из которого изготовлена излучающая рамка? Будут ли там наблюдаться стоячие волны?" Проведены замеры величины тока во внутреннем проводнике коаксиального кабеля, из которого изготовлена излучающая рамка через каждые 45 градусов. Во всех этих точках величина тока практически не меняется.


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

Отношение диаметра излучающей рамки к диаметру петли связи, выражает (в первом приближении), коэффициент трансформации волнового сопротивления кабеля питания, к комплексному сопротивлению излучения антенны. Изменяя расстояние, на котором петля связи непосредственно примыкает к излучающей рамке, можно регулировать коэффициент (степень) связи между кабелем питания и излучающей рамкой.


"Гривенник" от US0KF /Яков/


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

В магнитных рамках (ML), величина напряжения, имеющая максимальное значение на пластинах конденсатора, убывает к точке нулевого потенциала (максимум тока) по синусоидальному закону.


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

Если магнитную рамку (ML) оснастить лучами подключенными к конденсатору и если длина каждого луча равна половине периметра излучающей рамки, то при совсем незначительном увеличении габаритных размеров конструкции и общем повышении КПД, напряжение на пластинах конденсатора снизится приблизительно в четыре раза.


"Грошик" от UA6AGW /Александр/

В антеннах UA6AGW влияние даже массивных металлических предметов на параметры антенны, ни как не обнаруживается при расстоянии от концов лучей до этих предметов, более полутора метров. Влияние сухой земли проявляется в виде повышения общего шума если расстояние от конца луча до земли менее 0,5 метра.