# Провал России На Олимпиаде-80

Александр Абрамович Варзарь

ПРОВАЛ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ-80


Россия очень старалась,

Но в итоге обо...

Вопит истошно пресса -

Она на пике прогресса!

Однако , всё про неё -

Бесконечное враньё...

08.8.21