# Hl, глава 4

Андрей Ака-Арыкъ Андреев

[Предыдущая глава]

## Глава 4. Ненадежность


1.


Давно замечено: если торопишься, мир прилагает все силы, чтобы задержать, а как только спешить перестал, и шлагбаумы подняты, и зеленый свет, и ветер попутный. Потому Барни махнул рукой - опоздание, так опоздание,замечание, так замечание, да и не он, в конце концов, виноват - система безопасности. И шлюз сразу открылся, и Отис ждет с распростертыми.


- Смотрю, у вас тут уже с утра весело? - сказал Барни, пожимая пухлую руку.


- А у нас всегда весело, тебе ли не знать. Хотя, да, сегодня особенный случай. Сбои, отключения системы охраны - удивительно, как здесь еще полностью все не отрубилось!


Одну из стен дежурного помещения занимали мониторы видеонаблюдения - лучше, чем кабельное, если бы не качество сигнала. Где картинка размыта, где ее вовсе нет, где помехи метелью - ну, что ты будешь делать! Впрочем, нет, с одним экраном повезло: перед камерой прошла женщина в энергокостюме, толкавшая тележку с желтым кристаллом. Имя Барни вспомнил не сразу: Джинджер? Дженнифер? нет, как-то иначе... Джина! Джина Кросс. Кажется, она эти самые энергокостюмы и разработала - умная, значит. И на лицо ничего - вон, какой локон игривый! Интересно, интересно...


- ...а еще автомат с пончиками заклинило, представляешь? - донесся откуда-то издалека голос Отиса - ну, очень издалека.


- Беда... - Барни с серьезным видом покивал. - Ладно, пора мне, а то, мало ли, Хоган решит заглянуть именно сюда, а я не на своем месте. Удачи с пончиками!


2.


С Хоганом столкнулся у рядов личных шкафчиков, где каждому охраннику надлежало хранить оружие и амуницию. Фигурой шеф напоминал квадрат - невысокий, плечистый - и голова у него тоже квадратная. Не визуально, конечно, по факту. Потому что квадратный мозг.


- А-а, Калхун, ты как раз вовремя! Неисправность лифта на уровне G22 - только что жалоба поступила. Двадцать минут у тебя - понял, нет?


Понял, да, чего же тут непонятного? Есть люди и не с квадратным мозгом, понимают с первого раза. Открыв шкафчик карточкой, Барни достал бронежилет, каску, пояс с кобурой - все аккуратно приладил. Проверил "беретту", вставил обойму, взял запасных. Кто-то застрял в лифте? Охрана спешит на помощь! Как написано на одном из транспарантов в комнате отдыха: "Мы - одна команда!"


Вызвал технический лифт, спустился до уровня станции, на перроне стоял совсем еще молодой парень. В зеленом лабораторном халате, но с гаджетом в руках - в игрушку, что ли, играет? Барни подошел, заглянул через плечо - точно!


- Если ждешь поезд на соседнюю станцию, - сказал "зеленый", не отрываясь, впрочем, от дела, - не стоит на него садиться. Кто-то говорил, что неисправна вся ветка.


- Совсем не удивлен, - вздохнул Барни, - спасибо за предупреждение!


- Угу. Что будешь делать?


- Пойду подсобными помещениями, что же еще, выбирать не приходится.


3.


Пролезть между бухт кабеля, часто полуразмотанных, рельс, арматуры и труб оказалось не так-то и просто. К тому же, освещение имелось не везде, несколько раз Барни больно ударился. Наконец добрался до стены с узкой лесенкой, по которой и поднялся наверх. С одного перрона нужно было перейти на другой, но путь к разводному мостику преградили сомкнувшиеся лапы турникета. На табло рядом с переходом вспыхнула надпись: "Осторожно, движется транспорт!"


"Одно из двух, - подумал Барни, - либо информация у "зеленого" устаревшая, либо у кого-то личный вагончик".


Кабинка тем временем поравнялась с перроном, сквозь стекло на Калхуна взглянул человек в строгом сером костюме. Поправил ленивым движением галстук, удобнее перехватил чемоданчик.


- М-да... - протянул Барни, провожая монорельсовик взглядом, - действительно, личный вагончик!..


4.


Внушительных размеров лифт заклинило еще в начале спуска. Створы до конца не сомкнулись - осталась щель величиной с ладонь, через нее Барни высказали все, что о нем думают.


- Хорошо, как раз вовремя! Мы не собираемся платить вам за то, что ходите, держа руки в карманах!


- Вот-вот, я буду жаловаться!


Судя по голосам, пострадавших было двое. Двое не пятеро, уже что-то.


- Без паники, - Барни подошел к металлической коробке рядом с лифтом, снял крышку, - мы же одна команда!


Переключив несколько тумблеров, Барни лифт сначала поднял, затем открыл. Получилось эффектно, с лязгом и скрежетом. Развивая успех, вошел, спросил небрежным тоном:


- Какой уровень?


- Минус второй. Но, может,лучше другой подъемник?


- Поверьте мне, они все одинаковые.


5.


Лифт гудел - приятно, ровно, соседи Барни о чем-то переговаривались. До нужной точки оставалось всего ничего, когда их тряхнуло эхо далекого взрыва. Освещение пропало, Барни кого-то пихнул, не устояв на ногах, его пихнули в ответ. Так, достаем блокнотик, перелистываем на место, обведенное жирным квадратом...


"Внимание! Авария основного источника. - прохрипел динамик, укрепленный где-то вверху. - Потеря связи с реактором "Лямбда".


Включилось аварийное освещение, мигнуло, пропало.


- Что происходит? - испуганно спросил один из ученых.


- Выпустите нас отсюда! - потребовал другой.


- Без паники, - сказал в темноту Барни, - здесь должна быть аварийная система фиксации...


Возможность проверить, как хорошо аварийная система работает, предоставилась через пару секунд: взрыв, еще взрыв, вверху что-то лязгнуло, и лифт сорвался в пропасть шахты...

[Следующая глава]