# Hl, глава 8

Андрей Ака-Арыкъ Андреев

[Предыдущая глава]

## Глава 8. Офисный комплекс-II


1.


Спустя десять минут по одной из аварийных лестниц на тот самый перрон, до которого не смогли добраться Фримен и Градов, выбралось семеро. Две женщины в энергокостюмах, пятеро мужчин. Оценив масштаб разрушений, они принялись спорить, после чего разделились на две группы.


- Поймите, - твердил Илай, - я не могу оставить Аликс и Азиан! Потому буду ждать вагончик...


- Вот ждать мы как раз и не можем! - гремел Розенберг, - нужно подать сигнал бедствия!


- К тому же, - Келлер потирал кисть, суставы были вправлены, - не факт, что транзитная система вообще заработает...


- Я с тобой, Илай!.. - Айзек Кляйнер принял воинственный вид.


- Ну, и я с вами, - Ленни проверил "беретту", - нужно же кому-то вас защищать.


- Боюсь, доктор Розенберг прав, - вздохнула Джина Кросс, голос у нее был низкий, грудной, - времени терять никак нельзя...


Коулет Грин ничего не сказала, только кивнула. В руке она держала большой разводной ключ со следами запекшейся желтой крови на губках.


- Как знаете, - Розенберг недовольно посмотрел на Вэнса и Кляйнера. - Ленни, отвечаешь за них головой...


Кратчайшим путем, что лежал через тренировочный блок сектора G, группа Розенберга выбралась на поверхность. Воспользовавшись одним из грузовых поездов, они добрались до маяка, отправили сигнал бедствия. Розенберг остался там же, для поддержания связи с военными, а Келлер и женщины отправились к центру космического контроля. Чтобы закрыть пространственно-временной разлом, требовалось вывести на орбиту спутник с соответствующим оборудованием...


2.


Игги и Гордон шли очистными секциями. Охранник меткими выстрелами устранял редких паразитов и зомби, Гордон вскрывал решетки и шлюзы при помощи своего необычного инструмента. Вот откинул очередную заглушку, уступил место охраннику. Градов, кряхтя, протиснулся в узкий лаз, ударился плечом, выругался.


- Чтоб тебя! Трахнутый в задницу кран!..


На брань Гордон не обращал уже никакого внимания - неприятно, но терпеть можно, что-то вроде комариного писка. С вентилей капало и текло, трубы урчали и шипели. Игги, хоть и не переставал задевать краны то каской, то плечом, то коленом, направление чувствовал точно. Выбрались к большой грузовой платформе, направляющая которой уходила вниз под углом.


- Ну, что,- Игги поправил каску, - запускаем, ко всем чертям?


Гордон кивнул. Подошел к пульту рядом с платформой, нажал кнопку, передвинул рычаг. Платформа пришла в движение, прыгнули на нее. Словно бы по команде, над головами принялись вспыхивать зеленые облачка, из них посыпались паразиты.


- Ах, вы же сволочи!.. - Игги не столько стрелял, сколько отбивался руками и ногами.


"Хорошо еще, что в каске..." - подумал Гордон. Сам он отмахивался гвоздодером - инструмент и здесь оказался на высоте. Стоило твари подпрыгнуть, как тут же получала жесткий удар, отлетала с визгом и желтыми брызгами.


- Вот такой, мать его, бейсбол мне нравится! - пропыхтел Градов.


Платформа тем временем вошла в устье широкого коридора, остановилась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем спуск окончился.


- Вроде бы все? - Игги с опаской взглянул вверх, - кончился дождик из этого дерьма?..


Так и было. С платформы перебрались на бетонные плиты пола, местами растрескавшиеся. Освещение отсутствовало, Гордону пришлось включить встроенный в костюм фонарик.


- Туда, туда посвети! - Игги ткнул пистолетом, - что написано? Основной канал... Ага, значит мы на верном пути!


У стен стояли бочки, много бочек, где-то за стенами гудели фильтры. За коридором последовал большой зал с углублением в полу, по которому медленно текла буро-зеленая жижа.


- Ну и гадость же... - Игги потянул воздух носом, сморщился. - Даже не хочу знать, что это...


До аварии в тестовом блоке через канал был переброшен металлический мостик, осталось от него по сегменту с одной и другой стороны. А в жиже что-то копошилось... Гордон узнал существо, похожее на крокодила, которое видел там, в другой реальности, на берегу розового озера...


- Аллигатор, что ли? - Игги ткнул пистолетом, - только ноги у него, кажется, две... Мутант, да? И почему я совсем не удивлен...


К каналу подходили осторожно, следя за существом.


- Эй, аллигатор, хочешь свинца? - Игги выстрелил, коридор отозвался эхом.


Нет, свинца тварь не хотела: нырнула в жижу, махнула хвостом.


- А у него и глаз, кажется, нет... - протянул Игги, - только башка, две лапы, и хвост... Вот же мать!.. Интересно, чем кормится? Заблудившимися сотрудниками? А что, вполне!


Канал форсировали так: Гордон по дну, Игги - у него на плечах. Было сложно поверить, но в следующей за залом комнате действительно обнаружились капсулы лифтов. Вели они в офисный комплекс.


3.


Мелодично тенькнув, лифт остановился, откинулась выгнутая дверца. Игги и Гордон выглянули в коридор, вышли. Листы бумаги на полу, пятна крови на стенах, разбитые лампы под потолком - катастрофа не обошла стороной и офисный комплекс.


- Где же все? - Игги поправил каску, - обычно здесь, как в муравейнике...


Буквой "Т" коридор расходился в две стороны, свернули вправо. В одном из офисов, кажется, кто-то был, доносились неясные звуки.


- Эй, есть кто живой? - Игги позвал, постучал, никто не ответил.


Гордон оттолкнул его в сторону, просунул гвоздодер, дернул. Дверь распахнулась, но они не сразу поняли, что происходит. К потолку лепилась гроздь существ, похожих на огромные бурдюки, из бурдюков свисали длинные языки, похожие на канаты. Один из "бурдюков" был занят тем, что заглатывал человека - из кожистого мешка свисали ноги. Слов, даже бранных, у Игги не нашлось - срезал всю гроздь свинцом молча. Гордон не мешал, стоял в стороне, отвести взгляд от выпавших из пасти ног было сложно...


4.


Этажом выше наткнулись на наспех сложенную баррикаду: перевернутый офисный стол, пластиковые стулья, два металлических шкафа, стойка.


- Это что еще за самодеятельность? - Игги усмехнулся.


- Кто здесь?.. - донесся из-за баррикады испуганный голос, - не приближайтесь!..


- Легче, приятель, - Игги заглянул за укрытие, вытянул перепуганного сотрудника. Им оказался Генри Риллер, один из дублеров Гордона в проекте.


- Гордон?.. - сдавленно проговорил он, - я не знал, что это ты... я бы впустил...


- Не стоит нас так бояться, - сказал Игги, - стоит доложить обстановку. Где остальной персонал - эвакуировали?


- Не знаю... Когда мы сюда пришли, здесь никого уже и не было...


-На поверхность кто-нибудь поднялся? Помощь запросили?


- На поверхность? - Генри округлил глаза, - нет, конечно. Чак и Мик говорят, что лучше отсидеться здесь, помощь так и так пришлют...


- Это они зря, - Игги нахмурился. - Кстати, а где сами?


- К арсеналу пошли...


- И давно?


- Минут двадцать назад...


- Понятно. - Игги вздохнул. - Показывай, в какой стороне арсенал.


- Тот коридор, - махнул рукой Генри, - сразу налево.


- Пригляди за ним, пока проверю, что там с охранниками, - попросил Игги Гордона. - Он мне целым и невредимым нужен, а энергокостюм, он как раз для защиты и есть.


- Я? - завертел головой Генри, - почему я?..


Спорить с Градовым Гордон не стал, устроился на одном из перевернутых стульев.


5.


Вернулся Градов с раненым охранником. Бронежилет того был исполосован, правой руки от локтя нет, и следы такие, будто бы откусили.


- Мик? - Риллер попятился, кровь отхлынула от лица, - что с тобой?..


- Побывал в пасти у сучьего аллигатора, - рявкнул Игги, - вот что! Давай, снимай халат - на перевязку пустим!..


Мика осторожно уложили на спину - шипел от боли, корчился, но сознания не потерял.


- Не надо было в холодильные камеры, говорил же ему... а оно там, внезапно напало... а во рту красные змеи, они как пираньи... как пираньи!..


- Ну, успокойся, успокойся, - придержал его Игги, - все уже позади.


- Вот халат... - Риллер протянул на дрожащих руках.


Игги взял, стал рвать на ленты, сказал Гордону:


- Времени терять нельзя, а мне, как понимаешь, придется задержаться. Лифты на поверхность здесь рядом, дальше по коридору. Вызывай, мать их, спасателей, иначе всем нам жопа...


6.


Слева от лифтов был большой, в два яруса, вестибюль. Верхняя часть застеклена, стекло пробил парень в зеленом лабораторном халате, упал почти у самых ног Гордона, изрезанный осколками.


- Пожалуйста, помогите!..


Зомби, преследовавший его, упал неудачно - сломал ногу. Хрустнуло громко, будто сухая ветка в лесу. Впрочем, зомби это не остановило - рычал, полз, тянул длинные когти. Гордон подошел, размахнулся, снес с головы паразита.


- Спасибо... - затараторил спасенный, - а лифты не работают, ни один... если только по шахте, но я туда не полезу... я лучше здесь...


Не работают? Гордон не сомневался, что сказал бы на это Игги - и почему совсем не удивлен? Парня он к Градову и отправил, сам же минут десять выбирал подходящую шахту. Остановился на той, в которой заметил несколькими этажами выше лифт. Между ним и аварийной лестницей имелся зазор, пролезть не составило труда. Спрыгнул на крышу, откинул люк, спустился в кабину. Раздвинув изнутри створы, Гордон выбрался на этаж. Знать бы еще, где на эту самую поверхность выход...

[Следующая глава]