# Расчет тарифов Жкх

Виталий Васильевич Чикуров

Пример расчета тарифов за отопление, горячее водоснабжение и электрическую энергию по топливу, без учета ЗП и "жабы" хозяев

Генеральному директору АО "ЭнегосбыТ Плюс"

Прокурору Октябрьского р-на г. Ижевска


Заявление


-- Так как ни один кандидат в депутаты (муниципальный, региональный, федеральный уровень), в главу региона и президента РФ не победил на выборах, то моих представителей во власти нет. Поэтому все утвержденные тарифы оплаты услуг ЖКХ, не отвечают моим требованиям и мои представители их не утверждали, а утверждали их представители тех, кого я презираю и желаю им сидеть в местах не столь отдаленных. Я буду платить за услуги ЖКХ, по тем тарифам, которые МНЕ докажут обоснованность или которые я сочту обоснованными (которые я смогу определить).

-- Я запросил обоснование тарифов по отоплению, горячему водоснабжению, электрической энергии. Мне были предоставлены отписки. Пока мне не будут предоставлены тарифы, я буду платить по рассчитанным мною тарифам. Суммы расхождения между рассчитанными мною тарифами и официальными тарифами - я считаю штрафом к компании АО "ЭнергосбыТ Плюс"

-- Если Вы не согласны с такой постановкой вопроса, то можете подавать на меня в Октябрьский Районный СУД к судье Плеханову А.Н., который является "Ваша лакейская честь".

-- Так как я не знаю все статьи затрат, то я возьму только затраты на энергоресурсы (газ). Так как теплоснабжение, горячее водоснабжение и электроснабжения происходит с ТЭЦ N1 г. Ижевска, я считаю, что выработка электроэнергии и тепла происходит в одном технологическом процессе: сначала вырабатывается электроэнергия, а та тепловая энергия, которое осталась идет на нагрев теплоносителя, который используется для отопления и горячего водоснабжения.


Расчет тарифа отопления

То = 1ГКал / УТСг * СТг / КПДк

где То - тариф на отопление за 1 Гкал = 1000 / 8 * 6.75 / 0.9 = 937.5 руб

УТСг - удельная теплота сгорания природного газа в Кал = 8МКал (http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/)

СТг - стоимость 1 кубометра природного газа (из квитанции Межрегионгаз) = 6.75 руб.

КПДк - коэффициент полезного действия парового котла = 0.9 (https://kotel-kv.ru/kotel-e-1-9-g.html)


Расчет тарифа горячего водоснабжения

Тгв = То / 1000 * (60 - 4) + Тхв

где Тгв - тариф за горячее водоснабжение за 1 кубометр = 937.5 / 1000 * (60 - 4) + 39.24 = 89.865 руб

То - тариф на отопление за 1 Гкал = 937.5 руб

1000 - коэффициент перевода ГКал в МКал, так как 1 Кал - нагревание 1 грамма воды на 1 градус, 1 ККал нагревание 1 килограмма (1 литра) воды на 1 градус, 1 МКал - нагревание 1 танны (1 кубометра) воды на 1 градус

60 - нормативная температура горячей воды

4 - минимальная температура воды на глубине водоема

Тхв - тариф за холодное водоснабжение (из квитанции управляющей компании) = 39.24 руб


Расчет тарифа эектроэнергии

Тэл = То / 1000 * 0.860

где Тэл - тариф электроэнергии за 1 киловат-час = 937.5 / 1000 * 0.860 = 0.80625 руб

1000 - коэффициент перевода 1 ГКал в 1 МКал

0.860 - коэффициент перевода 1 киловат-час в 1 МКал (https://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-energy-%D0%B8%D0%B7-kWh-%D0%B2-kcal.html)


Итого

То = 937.5 руб

Тгв = 89.87 руб

Тэл = 0.81 руб

Данные тарифы я буду применять с оплаты за июль 2023 года


Я установил счетчик Горячей воды с термометром, куда мне вводить показания потребления горячей воды с температурой ниже 40 градусов?