# Эпизод

Аноним Чтец

Капитан-лейтенант Казарин, Восточная Сибирь, 17 мая 1893 год


- Сергей Олегович, приближаемся к точке сброса, - предупредил первый помощник, он же штурман корабля старший лейтенант Медницкий.

- Вижу, Виктор Андреевич, - пробормотал Казарин и тут же спросил:

- Что там с левым? - Греется, ваше благородие, но в пределах нормы. Давление нормальное, расход тоже, - ответил ему механик корабля, старшина второй статьи