# Главная причина, вследствие которой мир отказался от стандарта на драгметаллах и свободного рынка денег

Самуил Данилович Эпштейн

Главная причина, вследствие которой мир отказался от стандарта на драгметаллах и свободного рынка денег - это оглупление всего человечества.

Для этой цели существуют следующие институты -

1. Принудительная школа.

2. Послушные СМИ.

3. Премия Нобеля по экономике.

4. Послушные науки : психиатрия, бихевиоризм, психология, педагогика.