# Расчёт количества затрачиваемой энергии при переносе тела

Владимир, Безумный Фраерман

Давно создано и выложено, но не здесь. А теперь ещё и здесь)) Серьёзно не воспринимать!

Количество энергии, затрачиваемое при переносе тела через искривлённое пространство-время прямо пропорционально массе тела и находится в квадратичной зависимости от расстояния переноса. Так же необходимо ввести единицу "удельной энергии переноса", постоянной для двух сред (из какой и в какую осуществляется перенос). Для портально однородной среды коэффициент переноса (назовём его именно так) равен единице. То есть получим:

Q=ml2p, где Q - количество затрачиваемой энергии, m - масса тела, l - расстояние по прямой, проведённой в плоскости искривлённого пространства-времени, р - коэф. переноса (для однородной среды равен 1).


Кроме того, необходимо учитывать коэф. трения времени о тело, о пространство, а также трения пространства о тело. Таким образом получим:


Q=ml2py, где y - коэф. трения времени и пространства в целом.


Данная формула не может применяться для переноса тел, не имеющих массу, энергии, поля, а так же тел из антиматерии.


Коэф. трения выводится из известных величин, но это будет рассмотрено позже.

Его формула может меняться при изменении скорости и направления течения времени.


Напомним ранее известные и введём новые единицы измерения.

-- масса: m [кг]

-- расстояние по прямой, проведённой в плоскости искривлённого пространства-времени, сокращённо - расстояние переноса: l [с/м]

-- коэф. переноса: p [н/с]

-- коэф. трения времени и пространства: y [м/кг] на заметку: трение времени не является удельной единицей измерения и не является постоянной величиной, трение пространства постоянно для данной местности входа/выхода тела из портала

-- количество затр. энергии: Q [н*с/м] или [Дж]


Рассмотрим пример.


ПРИМЕР.


Дано: открытый портал для переноса вещества через искривлённое пространство-время, тело массой 2 кг. Рассчитать количество энергии, необходимое для осуществления переноса на 1 с/м в портально однородной среде при коэф. трения времени и пространства, равном 1 м/кг.


Решение.


m = 2кг

l = 1 c/м

p = 1 н/с

y = 1 м/кг

Q = ?


Формула:

Q = ml2py


Подставим известные величины. Получим:


Q = 2 кг*12с/м*1н/с*1м/кг=2Дж.

Ответ: 2Дж.


Полученный результат показывает, что при сравнительно небольших энергозатратах можно осуществить перенос тела. Однако на практике для переноса даже стограммовой гирьки на 1с/м требуется небольшая установка. Так в чём же причина?


Она проста, как и вся эта тема. Дело в том, что при предыдущих расчётах не учитывался коэф. кривизны плоскости просранства-времени (или сокр.: коэф. кривизны). Он зависит от условий, при которых портал был открыт и не имеет единиц измерения. Как правило его значение колеблется между 3*102 и 9*1010. О том, как рассчитывать эту величину, будет рассказано позднее. Обозначим коэф. кривизны как V. Получим:


Q=ml2pyV


Попробуем ещё раз решить задачу.


Дано: открытый портал для переноса вещества через искривлённое пространство-время, тело массой 2 кг. Рассчитать количество энергии, необходимое для осуществления переноса на 1 с/м в портально однородной среде при коэф. трения времени и пространства, равном 1 м/кг; коэф. кривизны равен 5*102.


Решение.


m = 2кг

l = 1 c/м

V = 5*102

p = 1 н/с

y = 1 м/кг

Q = ?


Формула:

Q = ml2pyV


Подставим известные величины. Получим:


Q = 2 кг*12с/м*1н/с*1м/кг*5*102=10*102=103=1000Дж=1кДж

Ответ: 1кДж.


Но и теперь ответ получен неверный.


Дело в том, что при переносе тела энергия не только поглощается на перенос, трение и т. д., но и выделяется из самого портала из-за энергетической отдачи порт-поля во время входа в портал переносимого тела. Здесь необходимо иметь в виду, что энергия выделяется и поглощается не постепенно, а в момент.


При расчёте количества затрачиваемой энергии необходимо добавить коэффицент, определяющий выделяемую порталом энергию. Он зависит от нескольких факторов, в том числе, от сред переноса и типа установки. Для каждого сочетания факторов коэффицент постоянен. Все эти данный можно найти в любом справочнике.


Условлено обозначать одну величину "a", а другую "o". Тогда формула выглядит так:


Q = ml2pyVa-1o-1.


Для более простого запоминания можно записать так:


Q = ma-1l2o-1Vpy

.