# 35 лет ядерной катастрофе 1986г. Реальности и мифы аварии на Чаэс. Извлеченные уроки

М , Сметанникова

26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор. Шли годы. Оппонирующие госудаственные комиссии, расследовавшие катастрофу на ЧАЭС, оставались при своих мнениях. В результате сложилось странное положение, когда три официальные государственные комиссии, в состав которых входили авторитетные каждый в своей области люди, изучали, фактически, одни и те же аварийные материалы, а пришли к диаметрально противоположным выводам. Чувствовалось, что там было что-то не то, или в самих материалах, или в работе комиссий. Тем более, что в материалах самих комиссий ряд важных моментов не доказывалось, а просто декларировалось. Наверно, поэтому бесспорно доказать свою правоту не могла ни одна сторона. Само соотношение вины между персоналом и проектировщиками оставалось невыясненным, в частности, из-за того, что во время испытаний персоналом "регистрировались только те параметры, которые были важны с точки зрения анализа результатов проводимых испытаний" /4/. Так они потом объяснялись. Странное это было объяснение, ибо не была зарегистрирована даже часть основных параметров реактора, которые измеряются всегда и непрерывно. Например, реактивность. "Поэтому процесс развития аварии восстанавливался расчётным путём на математической модели энергоблока с использованием не только распечаток программы ДРЕГ, но и показаний приборов и результатов опроса персонала" /4/. Столь долгое существование противоречий между учёными и эксплуатационниками поставило вопрос об объективном изучении всех накопленных за за многие годы материалов, связанных с Чернобыльской аварией. С самого начала представлялось, это надо сделать на принципах, принятых в Национальной академии наук Украины, - любое утверждение должно быть доказанным, а любое действие должно быть естественно объяснено. При внимательном анализе материалов вышеуказанных комиссий становится очевидным, что при их подготовке явно сказались узковедомственные пристрастия глав этих комиссий, что, в общем-то, естественно. Поэтому автор статьи был убеждён, что в Украине действительно объективно и официально разобраться в истинных причинах Чернобыльской аварии реально способна только Национальная академия наук Украины, которая реактор РБМК не придумывала, не проектировала, не строила и не эксплуатировала. И поэтому ни в отношении реактора 4-го блока, ни в отношении его персонала у неё просто нет и быть не может каких-либо узковедомственных пристрастий. А её узковедомственный интерес и прямая служебная обязанность - поиск объективной истины, независимо от того, нравится она или не нравится отдельным чиновникам от украинской атомной энергетики. Источник: https://fishki.net/1932750-analiz-prichin-i-realisticheskij-scenarij-chernobylskoj-avarii.html/gallery-3293404/ ═ Fishki.net

Сметанникова М., Царицына Е., Корнеев В., Мазаев С., Макаров М., Гребенченко Ю.


35 лет ядерной катастрофе 1986г. Реальности и мифы аварии на ЧАЭС. Извлеченные уроки.


ИСТОЧНИК: https://tass.ru/spec/chernobyl


ПРЕДИСЛОВИЕ.

С тех пор многое изменилось и в трактовках учёными физических процессах, произошедших в ядерном реакторе четвёртого блока ЧАЭС. Например, в течение шести лет после 1986 года учёные физики-ядерщики были уверены в том, что в реакторе осталось 95 процентов расплавленного ядерного топлива. Именно по этой причине под реактором до августа 1986 года был построен двухметровый по толщине железобетонный фундамент, дабы расплавленное ядерное топливо не заражало земные недра. Однако через шесть лет группа исследователей Уруцкоева пробурила шестиметровую железобетонную стену (биологическую защиту) корпуса реактора, и с помощью перископа обнаружила - реактор пуст и чист (нет ни 190 тонн топлива, ни 2000 тонн графитовых облицовочных блоков), вплоть до того, что стены реактора сохранили первоначальную белизну стен, окрашенных строителями ещё перед монтажом графитовых блоков. Были выдвинут ряд версий произошедшего. Вот одна из них, ещё не ставшая предметом широкого обсуждения.


- Произошла сублимация ядерного топлива, математической моделью которой может служить Дельта-импульс Дирака (готовим статью об этом): всё остальное её последствия - последействие дельта-импульса, десублимация. Почему произошла сублимация-взрыв ядерного топлива? Для этого вещество ЯТ должно было войти в т.н. критическое состояние. Критическое состояние вещества любой физико-химической природы отличается следующим чрезвычайно важным качеством-свойством.

- В природе и технике в такое состояние впадает то вещество, которое к этому состоянию энергетически наиболее "предрасположено". Как правило, оно находится среди веществ, далёких от этого состояния. При продолжении неограниченной накачки энергией вещества, уже находящегося в критическом состоянии, это состояние распространяется на всё окружающее его разнородное вещество. Продолжение накачки приводит к сублимационному взрыву, подобно взрыву парового котла - переводу вещества в полевые формы энергии. Его развитие немедленно сопровождается обратным процессом - десублимацией поля в вещество. Эти процессы несимметричны.

В реакторе четвёртого блока АЭС к этому состоянию начала сублимации наиболее пригодной была кипящая вода и ядерное топливо, которые перешли в критическое состояние при повышении температуры и давления в реакторе. Начальное мгновение взрыва - это взрыв парового котла. В этом мгновении, согласно свойствам Дельта-импульса Дирака (готовим об этом статью) ещё до разрушения реактора, в критическое состояние перешло всё, что находилось в реакторе, в т.ч. ТВЭлы, в которых было заключено 190 тонн почти отработавшего ЯТ и почти весь облицовочный графит - 2000 тонн графитовых блоков, которыми реактор был облицован изнутри. Вертикальный корпус реактора, представляющий собой конструкцию, сделанную из монолитного железобетона, диаметром 26 метров, с толщиной стены цилиндрического корпуса реактора шесть метров, сработал как мортира, выбросившая в атмосферу километровый столб пыле-, парогазовых форм энергии и одновременно полевых форм энергии, для которых окружающее вещество в сферическом пространстве было "прозрачно", в т.ч. "прозрачными" были железобетонные стены и земля. В процессе разлёта сублимированного вещества его температура и давление понижались. Вследствие ненулевых значений инерции вещества, сублимированное вещество проходило обратный процесс десублимации и его часть, превращавшаяся в реальные атомы и молекулы - "застряла" в толще бетона, металла и земли. Следы этих "застреваний " сохраняются и в настоящее время, и они легко могут быть обнаружены, в т.ч. методами активационного анализа. Процессы сублимации и десублимации - не симметричны, вследствие необратимых процессов рассеяния таких полей энергии, как тепловая, электромагнитная, гравитационная, пространство и время. Да, да именно "пространство и время", как и другие полевые формы энергии в других частотно-масштабных диапазонах, которые ещё не попали в поле зрения учёных. Согласно Концепции двух видов энергии, все они "заурядные" формы энергии. Например, "пространство" можно трактовать, как количество полевой формы энергии, а "время" - скорость его изменения, что подтверждается неукротимым ростом энтропии, но в локальном пространстве Вселенной - окружающем нас вещественном мире. Концепция двух видов энергии обсуждает множественность таких миров. В связи с этим, не мешало бы проверить, в первую очередь, не наличие жизни на Марсе, а численные значения фундаментальных физических постоянных, учитывая, что идейная катастрофа потрясла академическую науку уже на Земле - упразднением этих постоянных при промышленном освоении нанотехнологий. Вернее, в наномасштабах-размерах носителей энергии самоликвидировалось действие всех известных физико-химических законов и, отчасти - законов математической логики.


В российской атомной промышленности была проведена программа по модернизации существующих систем радиационной безопасности. Практически полностью пересмотрены устаревшие технологические решения и разработаны системы, которые, по словам специалистов, полностью исключают возможность подобной аварии.

Разработку Программы сопровождали "мозговые штурмы" по решению проблемы обеспечения радиационной безопасности, итоги которой обсуждались на разного рода учебных семинаров, проводимых в системе вновь созданного Проматомназора СССР, Председатель Вишневский, в то время объедининённых Атомнадзор и Госгортехнадзор. Штурмы и семинары организовывал Начальник Управления РБ Мартыновченко - бывший Главный инженер Курской АЭС (аналог Чернобыльской АЭС). Так, специалисты Курской АЭС собрали и внесли на один из семинаров обсуждение более 400 потенциально опасных недостатков в конструкциях, технологиях и в системе организационно-технического обеспечения безопасной эксплуатации реакторов РБМК-1000 АЭС. Реактор большой мощности канальный (РБМК) - серия энергетических ядерных реакторов, разработанных в Советском Союзе. Реактор РБМК канальный, гетерогенный, графито-водный, кипящего типа, на тепловых нейтронах. Теплоноситель - кипящая вода.


"После серии исследований произошли фактические изменения систем безопасности современных атомных станций. Россия системно играет на рынке атомной энергетики, но, чтобы это получилось, понадобилась гигантская работа. В первую очередь в области безопасности. В этом смысле Чернобыль не прошел даром". - президент Курчатовского института Михаил Ковальчук


ФАКТЫ

Самая крупная катастрофа в истории мирного атома

Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году, для обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. 27 сентября 1977 года первый энергоблок станции с реактором РБМК-1000 мощностью в 1 тыс. МВт был подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три энергоблока, ежегодная выработка энергии станции составляла 29 млрд киловатт-часов.

9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария - во время пробного пуска 1-го энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было, ликвидация последствий ЧП заняла около трех месяцев.

В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС проводились испытания турбогенератора.

Планировалось остановить реактор (при этом планово была отключена система аварийного охлаждения) и замерить генераторные показатели.

Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты мск на энергоблоке произошел взрыв и пожар.

Авария всегда развивается по определенным стадиям. Сначала количественное накопление ошибок, потом некий инициирующий момент, образование нештатной ситуации, потом - непредвиденные действия персонала по стабилизации ситуации, и аварийный процесс оказывается необратимым. Так было в Бхопале (1984 г., крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа на химзаводе в Индии), так было и в Чернобыле...


- академик Валерий Легасов

ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Непосредственно при взрыве погиб один человек - оператор насосов Валерий Ходемчук (его тело не удалось обнаружить под завалами), утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашенок.

27 апреля был эвакуирован город Припять (47 тыс. 500 человек), а в последующие дни - население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тыс. человек.

Интенсивный пожар продолжался 10 суток, за это время суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри).

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70 процентов - на территории Украины, Белоруссии и России.

Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской обл. Украинской ССР, Гомельская обл. Белорусской ССР и Брянская обл. РСФСР.

Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской обл., Мордовии и Чувашии.

Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано ТАСС 28 апреля. По словам бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, сказанным в интервью BBC в 2006 году, праздничные первомайские демонстрации в Киеве и других городах не были отменены из-за того, что руководство страны не обладало "полной картиной случившегося" и опасалось паники среди населения. Только 14 мая Михаил Горбачев выступил с телевизионным обращением, в котором рассказал об истинном масштабе происшествия.

Советская госкомиссия по расследованию причин ЧП возложила ответственность за катастрофу на руководство и оперативный персонал станции. Созданный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности (INSAG) в своем отчете 1986 года подтвердил выводы советской комиссии.


Чернобыльская авария ведь не первая. До этого были события на комбинате "Маяк" (1957 год), на Белоярской АЭС (1960-70 годы). Были и другие опасные инциденты. Чернобыль - это первая катастрофа, которую не удалось скрыть, потому что радиоактивное облако накрыло не только часть территории Украины, России и Белоруссии, но и ряд европейских стран, вплоть до Италии


- почетный главный конструктор ЦНИИ РТК Евгений Юревич


Тассовцы в Чернобыле

Одним из первых журналистов на место аварии в украинском Полесье, чтобы рассказать правду о небывалой в истории техногенной катастрофе, выехал тассовец Владимир Иткин. Как настоящий герой-репортер проявил он себя во время катастрофы. Его материалы были опубликованы практически во всех газетах страны.

А уже через несколько дней после взрыва мир потрясли фотографии дымящихся развалин четвертого энергоблока, который снял фотокорреспондент ТАСС Валерий Зуфаров и его украинский коллега Владимир Репик. Тогда, в первые дни, облетая на вертолете электростанцию вместе с учеными и специалистами, фиксируя все детали атомного выброса, они не задумывались о последствиях для своего здоровья. Вертолет, с которого снимали корреспонденты, зависал всего в 25 метрах над ядовитой бездной.

Валерий уже знал, что "схватил" огромную дозу, но продолжал выполнять свой профессиональный долг, создав для потомков фотолетопись этой трагедии.

Репортеры работали у жерла реактора, при строительстве саркофага.

За эти снимки Валерий заплатил преждевременной кончиной в 1996 году. У Зуфарова немало наград - в том числе "Золотой глаз", присуждаемый World Press Photo.

В числе журналистов-тассовцев, имеющих статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, корреспондент в Кишиневе Валерий Демидецкий. Осенью 1986 года он был направлен в Чернобыль как человек, уже имевший дело с атомом - Валерий служил на атомной подводной лодке и знал, что такое радиационная опасность.

"Больше всего, - вспоминает он, - там поражали люди. Настоящие герои. Они хорошо понимали, на что идут, работая день и ночь. Поразила Припять. Красавец-город, где жили работники АЭС, напоминал зону "Сталкера" Тарковского. Второпях оставленные дома, разбросанные детские игрушки, тысячи брошенных жителями автомашин".

- по сообщениям ТАСС

ТАСС

Походы в ад

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были работники пожарной охраны. Сигнал о пожаре на АЭС был принят 26 апреля 1986 года в 1 ч. 28 мин. Уже к утру в зоне аварии находилось 240 человек личного состава Киевского областного управления пожарной охраны.

Я получила информацию - наверное, первая в стране, ночью, через час после аварии. Мне позвонили из Чернобыльской медсанчасти просто домой, телефон у меня всегда около постели: вот, мол, Ангелина Константиновна, странная история - на станции пожар, какие-то взрывы и больные с реакцией, очень похожей на облучение. Это сначала. Дальше пошли такие сведения: реакция типичная - рвота, краснота, слабость, у одного понос. Что делать? Пока еще первые больные прибывают. Я говорю: очень похоже на лучевую болезнь. Но, знаете, все техники говорят, что этого не может быть. Звонки продолжаются: у нас народу все больше. Вот уже 80 человек, вот 120, вот уже отправили первых людей в медсанчасть. Я говорю: ну ясно, что это все-таки никакая не химия - все однотипные по характеру реакции


- доктор медицинских наук, профессор Ангелина Гуськова

Правительственная комиссия обратилась к войскам химической защиты с целью проведения оценки радиационной обстановки и к военным вертолетчикам для оказания помощи в тушении пожара активной зоны. На аварийной площадке к этому времени работало несколько тысяч человек.

Совершенно непонятно было - а где топливо? Сколько его выброшено наружу, сколько лежит внутри. Нужно было хотя бы как-то грубо оценить. Ясно было, что оно расплавилось и растеклось. Но куда, и где его искать? Определить расположение топлива - и больших масс, и отдельных фрагментов - было главной задачей ученых. Предстояло войти внутрь блока ?4, провести тщательную разведку всех помещений, куда можно пройти сквозь развалы. Ясно было, что сделать это будет непросто, так как разрушения грандиозны. Уже первые походы в ад показали, что работа предстоит долгая и очень трудная


- академик Спартак Беляев

В зоне аварии работали представители службы радиационного контроля, сил Гражданской обороны, Химвойск Минобороны, Госгидромета и Минздрава.

Помимо ликвидации аварии, в их задачу входило измерение радиационной ситуации на АЭС и исследование радиоактивного загрязнения природных сред, эвакуация населения, охрана зоны отчуждения, которая была установлена после катастрофы.

Врачи осуществляли контроль за облученными и проводили необходимые лечебно-профилактические мероприятия.

В частности, на разных этапах ликвидации последствий аварии были задействованы:

от 16 до 30 тыс. человек из разных ведомств для дезактивационных работ;

более 210 воинских частей и подразделений общей численностью 340 тыс. военнослужащих, из них более 90 тыс. военнослужащих в самый острый период с апреля по декабрь 1986 года;

18,5 тыс. работников органов внутренних дел;

свыше 7 тыс. радиологических лабораторий и санэпидстанций;

всего около 600 тыс. ликвидаторов со всего бывшего СССР принимали участие в тушении пожаров и расчистке.

Сразу после аварии работа станции была остановлена. Шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии - латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами (всего к концу июня было сброшено около 11 тыс. 400 т сухих и жидких материалов).


ПРИМЕЧАНИЕ бывшего ведущего инженера-дозиметриста - участника ликвидации последствий катастрофы. 1986г. Август месяц.

Спустя шесть лет шестиметровая толща стены реактора была пробурена и с помощью перископа было осмотрено внутреннее пространство реактора. Реактор был пуст и чист, не было ни остатков ЯТ, ТВЭлов, ни их следов, ни каких бы то ни было других остатков - всё было чисто и аккуратно "выметено". Не было даже следов действия высокой температуры: даже сохранились "больничная белизна" стен реактора и чёрные координатные метки на ней, нанесённые строителями реактора ещё во время его строительства, в процесс монтажа 2000 тонн графитовых блоков внутренней облицовки реактора. В реактор не попало ни одной тонны щебёночных материалов, сброшенных в него с вертолётов генерала Антошкина. Почему это произошло? Потому, что сбрасывали щебёнку с высоты не ниже 100 метров. Мешали вентиляционная труба АЭС, стометровые по высоте краны ДЕМАГ и пожар на крыше, нагревавший атмосферный воздух, при попадании в который вертолёты "проваливались" на десятки метров - "прицелиться" было невозможно. Кроме того железобетонная крышка реактора перекрывала реактор - она лишь слегка сдвинулась и накренилась. Один вертолёт потерпел катастрофе, зацепив лопастями несущего винта за трособлочную систему крана ДЕМАГ. Зря работали вертолётчики, вымершие от переоблучений рантше всех ликвидаторов? - Нет не зря, жертвуя собой, они потушили пожар, который непонятно почему долго продолжался на крыше четвёртого блока, вернее того, что осталось вместо крыши после взрыва. По-видимому горели технологические помещения, окружавшие реактор. Почти одновременно начала гореть крыша третьего блока ЧАЭС. Но не только это.

Вертолётчики засыпали всю площадь, примыкавшую к реактору, засыпали чрезвычайно радиоактивный строительный хаос, образовавшийся после взрыва. Достаточно сказать, что радиационный фон вокруг реактора в августе 1986 года в течение суток при наличии ветра - повышался кратно. Это явление чрезвычайно напрягало монтажников, дозиметристов и организаторов строительства - непредсказуемостью радиационной обстановки. Ужасные колебания радиационного фона сократились лишь благодаря работе вертолётчиков генерала Антошкина, потушивших пожар, сбросив на горевшую крышу несколько тысяч тонн доломитовой щебёнки, правда, целились в "жерло" ядерного реактора четвёртого блока АЭС, ни разу не попав в него, но пожар потушили. "Ужасы" были эмоциональными. Поясняю.

По заданию-согласованию бригадира монтажников Укрытия я выскакиваю на монтажную площадку, обегаю все рабочие места и наношу показания радиометра на схему рабочих мест ликвидаторов. Возвращаюсь, рассчитываю продолжительность работы монтажника в каждой точке и передаю схему бригадиру. Если фон колебался, приходидось всё повторять и корректировать. При этом монтажники неожиданно приносили показания своих персональных дозиметров с рабочих мест дозу облучения, которая иногда кратно превышала расчётную. Приходилось немедленно выяснять причину. Когда поднимался ветер, повышение фона сопровождалось сильнейшим металлическим привкусом во рту - это как языком соединить контакты гальванической батарейки. При этом создаётся эффект, что в глаза будто кто-то бросил пригоршню песку. От понимания того, что так радиоактивная пыль ионизирует воздух, и я им дышу, от ужаса спина "покрывалась мурашками". От пыли защищали минсредмашевские респираторы с фильтрующими элементами, сделанными из знаменитой ткани Петрянова. Ионизированные молекулы воздуха респираторы естественно пропускали. Глаза ликвидаторов от бета-частиц защищали очки из простого стекла. Тело ликвидаторы защищали обычной спецовкой, которую сбрасывали в радиоактивные отходы после каждой смены и заменяли чистой при выезде к местам отдыха. Несомненно, эти простейшие меры спасли жизнь тысячам ликвидаторов. Но к сожалению к концу 1986 года респираторы Петрянова были израсходованы, а к концу 1987 года были израсходованы и ресурсы всякой спецодежды всех ведомств СССР. Эффекты внезапной ионизации воздуха радиоактивной пылью, выдуваемой ветром из разрушенного здания АЭС, продолжалось весь август месяц 1986г. - каждый лень. Поэтому вертолётчики генерала Антошкина занимались и пылеподавлением в воздухе над АЭС, тоннами распыливая с вертолётов жидкий клей. Аналогичным образом на первых порах производилась и "дезактивация" помещений в зданиях АЭС: всё обливалось клеем, после чего солдаты химзащиты радиоактивный мусор лопатами сгребали в кучи для последующего вывоза в места сбора радиоактивных отходов.


В конце мая 1986 года Правительством СССР была сформирована специальная организация, состоящая из нескольких строительных и монтажных подразделений, бетонных заводов, управлений механизации, автотранспорта, энергоснабжения и др. Работы велись круглосуточно, вахтами, численность которых достигала 10 тыс. человек.

После первого, наиболее острого, этапа ликвидации последствий катастрофы, к августу месяцу 1986 года в радиусе 100 километров вокруг ЧАЭС была создана организационно-техническая инфраструктура, необходимая для ликвидации последствий катастрофы, имевшая название Управление строительства номер 605, в составе 8 монтажных районов. Благодаря этому основные усилия по локализации последствий аварии были сосредоточены на создании специального защитного сооружения, называемого саркофагом (объект "Укрытие").

В период с июля по ноябрь 1986 года был сооружен бетонный саркофаг высотой более 50 метров и внешними размерами 200 на 200 метров, накрывший 4-й энергоблок ЧАЭС, после чего выбросы радиоактивных элементов в атмосферу прекратились. В ходе строительства произошел несчастный случай: 2 октября вертолет Ми-8 зацепился лопастями за трос подъемного крана и упал на территории станции, погибли четыре члена экипажа.

- Говорит - руководитель строительства объекта "Укрытие" Илья Дудоров.


Я знал об опасности. Я работал в Красноярске, в Ангарске, Краснокаменске и Димитровграде - везде была радиационная опасность, и я знал, что это такое, и сознательно там работал.

Я каждый день на блоке был 8-10 часов в течение 3 месяцев. Люди работали по 15, 20, 30 минут и получали допустимую дозу. На кровле 3-го блока было 10-12 тыс. рентген в час. Достаточно там 10 минут постоять и потом уже не вернуться. Была очень серьезная радиационная опасность. В каждом районе были дозиметристы, которые проверяли каждое рабочее место, прежде чем допустить туда рабочего. Смены менялись через 4 часа. Люди, отработав, ждали в защищенных местах

Учёные физики-ядерщики, давая оценку количества радиоактивности, выброшенной из реактора, полагали, что внутри "Укрытия" и в реакторе продолжает находиться не менее 95 процентов ядерного топлива из разрушенного реактора, в т. ч. около 180 т урана-235, а также порядка 70 тыс. т радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли с общей активностью более 2 млн кюри. Именно по этой причине учёные настаивали на строительстве под реактром железобетонного основания - во избежание радиационного заражения земных недр. Министр Славский возражал. Учёные настаивали. Министр сдался - "чёрт с вами копайте".

"Укрытие" под угрозой

Крупнейшие мировые международные структуры - от энергоконцернов до финансовых корпораций - продолжают оказывать Украине помощь в решении проблем окончательной очистки Чернобыльской зоны.

Основной недостаток саркофага - его негерметичность (общая площадь щелей достигает 1 тыс. кв. м).

Гарантированный срок эксплуатации старого "Укрытия" был рассчитан до 2006 года, поэтому в 1997 году страны "семерки" сошлись во мнении о необходимости строительства "Укрытия-2", которое накрыло бы устаревшую конструкцию.

В настоящее время возводится крупное защитное сооружение "Новый безопасный конфайнмент" - арка, которая будет надвинута поверх "Укрытия". В апреле 2019 года сообщалось, что оно готово на 99 процентов и прошло пробную трехсуточную эксплуатацию.

Работы по сооружению второго саркофага должны были завершиться в 2015 году, но не раз переносились. Главной причиной задержки называется "серьезная нехватка денежных средств".

Совокупная стоимость завершения проекта, составной частью которого является сооружение саркофага, составляет 2,15 млрд евро. При этом стоимость строительства самого саркофага составляет 1,5 млрд евро.

675 млн евро предоставил ЕБРР. При необходимости банк готов профинансировать дефицит бюджета по этому проекту.

До 10 млн евро (по 5 млн евро ежегодно) - дополнительный взнос в чернобыльский фонд - постановило внести в 2016-2017 годах правительство России.

180 млн евро обещали выделить другие международные доноры.

$40 млн намеревались предоставить США.

О своем желании сделать пожертвования в Чернобыльский фонд заявляли также некоторые арабские страны и КНР.

Я в 1986 году еще студентом в июне приехал. Когда я увидел разрушенный блок, это был серьезный испуг, это было реально очень страшно. Саркофаг был возведен в кратчайшие сроки. За этим уникальным объектом велся очень серьезный мониторинг. Мы сделали заключение о том, что ось, где проходила стена аварийного блока, на которой лежали основные балки объекта "Укрытие", начала отклоняться от своего положения, и существовала реальная угроза коллапса всего объекта. Для этого был разработан проект по его стабилизации. В марте 2017 года, я надеюсь, этот объект будет пущен в эксплуатацию. Это будет эпохальное событие. Это будет день победы каждого из нас


- заместитель технического директора по ядерно-радиационной безопасности Чернобыльской АЭС Александр Новиков

Мифы об аварии

Существует огромный разрыв между научным знанием о последствиях аварии и общественным мнением. Последнее в подавляющем большинстве случаев находится под влиянием развитой чернобыльской мифологии, имеющей малое отношение к реальным последствиям катастрофы, отмечают в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

Неадекватное восприятие радиационной опасности, по мнению специалистов, имеет объективные конкретно-исторические причины, в числе которых:

умалчивание государством причин и реальных последствий аварии;

незнание населением элементарных основ физики процессов, происходящих как в области ядерной энергетики, так и в области радиации и радиоактивного воздействия;

спровоцированная упомянутыми причинами истерия в СМИ;

многочисленные проблемы социального характера общефедерального масштаба, ставшие хорошей почвой для быстрого образования мифов, и пр.

Косвенный ущерб от аварии, связанный с социально-психологическими и социально-экономическими последствиями, значительно выше прямого ущерба от действия чернобыльской радиации.

Миф 1.

Авария оказала катастрофическое влияние на здоровье от десятков тысяч до сотен тысяч людей

Мемориал памяти погибших в результате Чернобыльской катастрофы

? Валерий Христофоров/ТАСС

По данным Российского национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР), лучевая болезнь была выявлена у 134 человек, находившихся на аварийном блоке в первые сутки. Из них 28 погибли в течение нескольких месяцев после аварии (27 в России), 20 умерли по разным причинам в течение 20 лет.

За прошедшие 30 лет в НРЭР зафиксированы 122 случая заболевания лейкемией среди ликвидаторов. 37 из них могли быть индуцированы чернобыльской радиацией. Увеличения количества заболеваний другими видами онкологии среди ликвидаторов по сравнению с остальными группами населения зафиксировано не было.

В период с 1986 по 2011 годы из 195 тыс. российских ликвидаторов, зарегистрированных в НРЭР, от разных причин умерли около 40 тыс. человек, при этом общие показатели смертности не превышали соответствующих средних значений населения РФ.

По данным НРЭР на конец 2015 года, из 993 случаев заболеваний раком щитовидной железы у детей и подростков (на момент аварии) 99 могли быть связаны с радиационным облучением.

Значительное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы произошло у людей, которые были детьми и подростками во время аварии и проживали в наиболее зараженных районах Беларуси, Российской Федерации и Украины. Это было вызвано высокими уровнями радиоактивного йода, который вырвался из реактора Чернобыльской атомной электростанции в первые дни после аварии. Радиоактивный йод осел на пастбищах, где паслись коровы, и затем сконцентрировался в их молоке, впоследствии употребляемом детьми. К тому же положение усугублялось общим дефицитом йода в местном рационе питания, что привело к еще большему аккумулированию радиоактивного йода в щитовидной железе. У радиоактивного йода короткий срок жизни, если бы люди прекратили давать местное зараженное молоко детям в течение нескольких месяцев после аварии, вероятно, в большинстве случаев не произошло бы увеличения рака щитовидной железы


- из доклада Всемирной организации здравоохранения за 2006 год

Никаких других последствий для населения не было зафиксировано, что полностью опровергает все сложившиеся мифы и стереотипы о масштабах радиологических последствий аварии для здоровья населения, считают эксперты. Эти же выводы подтвердились и спустя 30 лет после катастрофы.

Кюри, беккерель, зиверт - в чем отличие

Радиоактивность - это способность некоторых природных элементов и искусственных радиоактивных изотопов самопроизвольно распадаться, испуская при этом невидимые и неощущаемые человеком излучения.

Для измерения количества радиоактивного вещества или его активности применяются две единицы: внесистемная единица кюри и единица беккерель, принятая в Международной системе единиц (СИ).

На окружающую среду и живые организмы влияет ионизирующее воздействие излучения, которое характеризуется дозой излучения или облучения.

Чем больше доза облучения, тем больше степень ионизации. Одна и та же доза может накапливаться за разное время, и биологический эффект облучения зависит не только от величины дозы, но и от времени ее накопления. Чем быстрее получена доза, тем больше ее поражающее действие.

Разные виды излучений создают разный поражающий эффект при одной и той же дозе излучения. Все национальные и международные нормы установлены в эквивалентной дозе облучения. Внесистемной единицей этой дозы является бэр, а в системе СИ - зиверт (Зв).

Первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян уточняет, что если проанализировать дополнительные дозы, накопленные жителями чернобыльских зон за прошедшие после аварии годы, то из 2,8 млн россиян, оказавшихся в районе воздействия:

2,6 млн получили меньше 10 миллизивертов. Это в пять-семь раз меньше среднемировой дозы облучения от природного радиационного фона;

менее 2 тыс. человек получили дополнительные дозы больше 120 миллизивертов. Это в полтора-два раза меньше доз облучения жителей таких стран, как Финляндия.

Именно по этой причине, считает ученый, среди населения не наблюдается и не может наблюдаться каких-либо радиологических последствий, кроме уже отмеченного выше рака щитовидной железы.

По данным специалистов из Научного центра радиационной медицины АМН Украины, из 2,34 млн человек, проживающих на загрязненных территориях Украины, за 12 лет после катастрофы от раков разного происхождения умерло примерно 94 800 человек, из-за "чернобыльских" раков дополнительно умерло около 750 человек.

Для сравнения: среди 2,8 млн людей, независимо от места их проживания, ежегодно от раковых заболеваний, не связанных с радиационным фактором, смертность составляет от 4 до 6 тыс., то есть за 30 лет - от 90 до 170 тыс. смертей.

Какие дозы облучения смертельны

Существующий повсеместно естественный радиационный фон, а также некоторые медицинские процедуры приводят к тому, что каждый человек ежегодно получает в среднем эквивалентную дозу облучения от 2 до 5 миллизивертов.

Для людей, профессионально связанных с радиоактивными материалами, годовая эквивалентная доза не должна превышать 20 миллизивертов.

Летальной считается доза в 8 зивертов, а доза половинной выживаемости, при которой погибает половина облученной группы людей, составляет 4-5 зивертов.

На Чернобыльской АЭС около тысячи людей, находившихся рядом с реактором в момент катастрофы, получили дозы от 2 до 20 зивертов, что в ряде случаев оказалось смертельным.

У ликвидаторов средняя доза составила около 120 миллизивертов.

Высокая доза радиации, которую обычно получает пациент в результате компьютерной томографии всего тела, приблизительно эквивалентна суммарной дозе, аккумулированной за 20 лет жителями слабозараженных районов после Чернобыльской аварии


- из доклада Всемирной организации здравоохранения за 2006 год

Миф 2.

Генетические последствия аварии на ЧАЭС для человечества ужасны

По словам Арутюняна, мировая наука за 60 лет подробных научных исследований не наблюдала на человеке каких-либо генетических дефектов у потомков вследствие радиационного облучения их родителей.

Данный вывод подтверждается и результатами постоянного наблюдения как за пострадавшими в Хиросиме и Нагасаки, так и за последующим поколением.

Превышения генетических отклонений относительно среднестатистических данных по стране зафиксировано не было.

Через 20 лет после Чернобыля Международная комиссия радиологической защиты в своих рекомендациях 2007 года понизила значение гипотетических рисков практически в 10 раз.

Результаты работ по исследованию генетических эффектов облучения, вызванного выбросами Чернобыльской АЭС в Белоруссии или на Украине, которые имели самый высокий уровень загрязнения, а также в ряде европейских стран, не дают никакого однозначного доказательства увеличения частот одного или нескольких из следующих явлений: синдром Дауна, врожденные аномалии, выкидыши, перинатальная смертность и т.д.


- из доклада Научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) ООН за 2001 год

В то же время есть и другие мнения. Согласно исследованиям доктора сельскохозяйственных наук Валерия Глазко:

После катастрофы рождаются не все, кто должен был родиться.

Преимущественно воспроизводятся менее специализированные, но обладающие более высокой устойчивостью к действию неблагоприятных факторов среды формы.

Ответ на одни и те же дозы ионизирующего облучения зависит от его новизны для популяции.

Ученый считает, что реальные последствия чернобыльской аварии для популяций человека будут доступны для анализа к 2026 году, так как поколение, попавшее под прямое воздействие аварии, только сейчас начинает обзаводиться семьями и рожать детей.

Миф 3.

Природа пострадала от аварии на атомной станции еще сильнее, чем человек

В Чернобыле произошел беспрецедентно большой выброс радионуклидов в атмосферу, на этом основании аварию на ЧАЭС считают самой тяжелой техногенной аварией в человеческой истории. На сегодняшний день почти повсеместно, за исключением наиболее загрязненных территорий, мощность дозы возвратилась к фоновому уровню.

Последствия облучения для флоры и фауны были заметны только непосредственно рядом с Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения.

Парадигма радиоэкологии такова, что если защищен человек, то окружающая среда защищена с огромным запасом, отмечает профессор Арутюнян. Если влияние на здоровье человека радиационного происшествия минимально, то его влияние на природу будет еще меньшим. Порог проявления негативных воздействий на флору и фауну в 100 раз выше, чем для человека.

Воздействие на природу после аварии наблюдалось только рядом с разрушенным энергоблоком, где доза облучения деревьев за 2 недели достигала 2000 рентген (в так называемом "рыжем лесу"). На данный момент вся природная среда даже в этом месте полностью восстановилась и даже расцвела за счет резкого уменьшения антропогенного воздействия.

Миф 4.

Переселение людей из города Припять и прилегающих территорий было плохо организовано

Эвакуация жителей 50-тысячного города была проведена быстро, утверждает Арутюнян. Несмотря на то, что по действующим тогда нормативам эвакуация была обязательной только в случае достижения дозы 750 мЗв, решение о ней было принято при прогнозируемом уровне доз меньше 250 мЗв. Что вполне соответствует сегодняшнему пониманию критериев экстренной эвакуации. Информация о том, что люди получали большие дозы радиационного облучения в ходе эвакуации, - неправда, уверен ученый.

После чернобыльской трагедии тысячи людей покинули родные места

Миф 5.

Власти скрывали ситуацию с первых минут аварии на ЧАЭС, хотя сами все знали

Все гораздо сложнее, отмечает профессор Арутюнян. Безусловно, власти скрывали полную информацию, но в первую очередь сама система оказалась не способной быстро и адекватно оценить обстановку.

В стране не существовало надежной, а тем более независимой системы контроля радиационной обстановки, охватывающей обширные территории за пределами площадок АЭС. Невозможно было в реальном времени получить информацию о радиационном фоне на обширных территориях, где произошли радиоактивные выпадения.

Если бы такая система была, то удалось бы избежать, в частности, употребления населением загрязненных местных продуктов питания и предотвратить отдаленные последствия в виде заболеваний раком щитовидной железы. Власти сами первое время не понимали, что произошло и какова реальная ситуация.

Это сейчас в зонах наблюдения вокруг всех АЭС созданы автоматизированные системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), позволяющие не только органам власти, но и любому желающему оценить ситуацию не только вокруг атомных станций, но и других ядерно-радиационно опасных предприятий атомной отрасли.

Миф 6.

В аварии виноват мирный атом, потому что им нельзя управлять

Во-первых, отметил Арутюнян, персонал атомной станции нарушил все инструкции и правила при проведении программы испытаний.

Именно поэтому в течение последующих лет особый упор был сделан на системах безопасности, учитывающих "человеческий фактор".

Во-вторых, решение о передаче атомных станций в Минэнерго СССР было ошибочным. Были нарушены практически все заповеди культуры безопасности в атомной энергетике. Персонал Минэнерго состоял из людей, недостаточно подготовленных для эксплуатации АЭС.

В настоящее время действия персонала на российских АЭС жестко регламентированы в соответствии с международно признанными подходами. Кроме того, контроль за состоянием и параметрами безопасности каждого блока каждой АЭС ведется с помощью технических систем в реальном времени. Эти данные передаются в кризисный центр концерна "Росэнергоатом", что обеспечивает независимый от персонала станции контроль за параметрами безопасности блоков АЭС.

В современных проектах российских АЭС, строящихся у нас и за рубежом, максимально учтены научно-технические уроки чернобыльской аварии и до минимума сведена роль человеческого фактора


- профессор Рафаэль Арутюнян

В мире после аварий на атомных станциях в Пенсильвании (1979 г., считалась крупнейшей до аварии на ЧАЭС) и в Чернобыле были также существенно пересмотрены требования к безопасности, в частности подходы к проектированию, строительству и эксплуатации станций. Сегодня до 40 процентов стоимости АЭС составляют всевозможные системы защиты и безопасности.

Практически повсеместно выбросы и сбросы радиоактивных веществ при работе АЭС находятся в строго регламентированных пределах. Они установлены на уровнях, которые на 2-3 порядка ниже доказанных уровней вредного воздействия радиации на здоровье человека и тем более на окружающую среду.

Мировая атомная энергетика продолжает развиваться. По словам Арутюняна, 10 ведущих стран мира производят более 80 процентов всего атомного электричества. В США эксплуатируется 98 блоков АЭС. В Европе - более 140 блоков, еще несколько строится. Масштабные программы развития атомной энергетики приняты в развивающихся странах. При этом авария на японской АЭС Фукусима в марте 2011 года практически не повлияла на масштабы программ развития атомной энергетики.

Над материалом работали:

Редактор: Мария Сметанникова

Корреспондент: Елизавета Царицына

ТАСС-Досье: Валерий Корнеев

Бильд-редактор: Сергей Мазаев

Видео: Максим Макаров

При подготовке текста были использованы материалы ИБРАЭ РАН, данные ВОЗ и Научного комитета по действию атомной радиации ООН, книга "На всю оставшуюся жизнь" Росэнергоатома, журнал "Химия и жизнь", данные ТАСС-Досье


Подробнее на ТАСС:

https://tass.ru/spec/chernobyl


Подборку информации М.Сметанниковой, Е.Царицыной, В. Корнеева, С.Мазаева, М.Макарова, а также предисловие и примечание к авторскому тексту для Интернет-журнала Максима Мошкова Samlib.ru выполнил инженер Гребенченко Ю.И. - бывший ведущий инженер дозиметрист отдела дозиметрического контроля Управления строительства УС-605 - участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (август 1986 года). Волгоград, 2021, 02 мая, 09:47.