# Табуретковщина (или преступное циничное уничтожение российской армии)

Вячеслав Вячеславович Хватов

Возможно только профилактика в стиле 37-го года спасет положение. Обновленл 18.10.2010 + обновление от 19.10.2010

Обновление от 11.01.2013

Вот старая история довольно точно характеризующая деятельность этого г-на Сердюкова и его шоблы.

8 августа 2008 года застало Главное Оперативное Управление и Главное Организационно-Мобилизационное Управление в прямом смысле слова - на улице... В этот день, выполняя строжайшую директиву министра обороны Анатолия Сердюкова, управления занимались переездом. Десяток КамАЗов, выстроился у подъездов, и в них грузилось упакованное в ящики и узлы имущество двух главных управлений Генерального Штаба.

Новость о том, что Грузия начала военную операцию против Южной Осетии многие офицеры узнали лишь из утренних выпусков новостей. К этому моменту функционировавшая бесперебойно больше сорока лет система оповещения была демонтирована. Дежурных в управлениях и службах просто не было, так как дежурить было негде. Оповещать офицеров было некому. Поэтому ни о каком прибытии по тревоге офицеров и немедленном 'включении' ГОУ или ГОМУ в ситуацию речи идти не могло. Включаться было некому и негде.

При этом само ГОУ уже два месяца было без руководства. Бывший начальник ГОУ генерал-полковник Александр Рукшин был в начале июня уволен за несогласие с планами Анатолия Сердюкова резкого сокращения Генштаба. Нового начальника ГОУ Сердюкову и начальнику Генерального Штаба Макарову за это время найти было не досуг. Исполняющий же обязанности начальника ГОУ первый заместитель Рукшина генерал-лейтенант Валерий Запаренко был вынужден в одном лице совмещать сразу несколько должностей, что не могло не отразиться на состоянии дел в ГОУ.

Всё это усугубилось тем, что к этому моменту ГОУ и ГОМУ оказались полностью отрезанными от войск. В очищенных под ремонт помещениях не только вся ЗАСовская связь, но даже и обычная 'эровская' были уже отключены, а в новом здании её ещё просто не провели. В итоге, в самый драматичный момент цхинвальской драмы Генеральный Штаб России потерял управление войсками.

При этом, сам переезд никто не отменил и разворачивать работу пришлось фактически на колесах. В качестве средства связи с войсками использовалось несколько обычных телефонов открытой дальней связи в тех нескольких кабинетах, которые были определены под временное размещение министерских советников. Но больше всего выручали обычные 'мобильники', с которых за свои деньги офицеры и генералы вели переговоры с коллегами из СКВО.

Рабочие группы разворачивались в любых мало-мальски пригодных помещениях бывшего штаба Объединённых Сил Варшавского Договора. В гримёрках, раздевалках, за сценой, в спортивном зале. Одно из направлений ГОУ вообще оказалось сидящим в оркестровой яме.

Только к исходу вторых суток удалось хоть как-то восстановить управление войсками и развернуть работу. Но эта неразбериха стала причиной больших человеческих потерь и ошибок.

Обновление от 18.10.2010 г.

Специально для прекраснодушных эльфов, нежущихся на пляжах Бразилии.

"В ближайшее время в российской армии будет проведен эксперимент по формированию в некоторых воинских частях объединенных стратегических командований моноэтнических и моноконфессиональных подразделений наподобие действующих батальонов 'Восток' и 'Запад' в Чечне.

Именно они и будут теми самыми Сердюковскими карателями. Хорошо обученные и вооруженные они будут сыпаться на головы восставшему населению в России и вырезать всех. А ничего другого от новой российской армии и не будет требоваться."

"Участившиеся случаи дедовщины на почве межэтнических противоречий побудили военное руководство РФ обратиться к историческому опыту формирования в войсках подразделений, в которых будут служить лица одной национальности или приверженцы одной религии.

Об этом рассказал источник в Генеральном штабе, сообщает 'Росбалт' со ссылкой на 'Независимую газету'.

По данным источника, в ближайшее время в российской армии будет проведен эксперимент по формированию в некоторых воинских частях объединенных стратегических командований моноэтнических и моноконфессиональных подразделений наподобие действующих батальонов 'Восток' и 'Запад' в Чечне.

'По сути, это возврат к опыту 'диких дивизий', которые существовали сначала в армии Российской империи, а потом некоторое время и в советских войсках. И в этом есть смысл', - считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Источник в Минобороны не стал опровергать того факта, что поводом для проведения такого эксперимента послужили уголовные дела, расследуемые в связи с имевшими место в ряде военных гарнизонов фактами насилия со стороны кавказцев.

Между тем, по словам кавказоведа, доктора исторических наук полковника Владимира Попова, сейчас при формировании воинских частей в Чечне Генштаб установил негласную планку набора туда контрактников-кавказцев в соотношении один к двадцати.

'Это сделано на основании опыта прошлых лет, когда в 2007-2008 годах каждый третий там был контрактник из Дагестана, - рассказал эксперт. - В некоторых воинских частях 42-й дивизии они, как говорится, правили бал, фактически отказывались подчиняться командирам'.

Попов считает, что в связи с ростом рождаемости на Северном Кавказе и ухудшением демографической ситуации в остальной России, призывники-мусульмане из этого региона в скором будущем составят более половины всего контингента Российской армии.

По мнению полковника, при очевидных достоинствах моноэтнического комплектования у нее есть свои недостатки.

'А вдруг в день икс целые батальоны откажутся подчиняться руководству Минобороны, как это случилось в июне 1941 года, когда началась война с фашистской Германией?', - беспокоится эксперт."

От себя добавлю - собственно точно также при наступлении Красных на Крым сдриснула та самая "дикая дивизия", отличившаяся только при грабежах и насилии мирногл населения.

И оффтопный бонус.

Солнышко русского либеррока - гоуппа "Машина с еврея... Времени"

"Рок-н-ролл мертв, а они еще живы..."

А завтра снова ломящиеся столы,

Пьяные поцелуи, заблеванный сортир,

'По просьбе нашего друга, бизнесмена из Махачкалы

Песня 'Не стоит прогибаться под изменчивый мир'.

ТАБУРЕТКОВЩИНА

(или преступное циничное уничтожение российской армии)

Сердюков, Анатолий Эдуардович

Образование

Окончил Ленинградский институт советской торговли (1984 год),

Курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2007 год)

С 1985 по 1991 год работал заместителем заведующего секцией, позднее заведующим секцией магазина ? 3 Ленмебельторга (Ленинград)

В 1991-1993 годах - на посту заместителя директора по коммерческой работе Ленмебельторга.

С 1993 года работал в АО "Мебель-Маркет" Санкт-Петербург - заместителем (1993), директором по маркетингу (1993-1995), генеральным директором (1995-2000)

Министр обороны

С 15 февраля 2007 года - Министром обороны Российской Федерации.

На этом посту он начал со смены формы одежды военнослужащих. На разработку новой формы из бюджета было выделено 100 млн рублей

В тендере на создание нового обмундирования победили дома моды Валентина Юдашкина

В конце сентября 2008 года стало известно что из-за недостатка бюджетных средств переодевание армии откладывается на неопределённый срок

18 сентября 2007 года подал прошение об отставке из-за родственных связей с назначенным Председателем Правительства России Виктором Зубковым, но 24 сентября 2007 года был вновь назначен Министром обороны Российской Федерации

23 ноября 2007 года Министерство обороны приняло решение исключить сапоги и портянки из перечня постоянных элементов военной формы одежды российских военнослужащих

"...все реформы, которые проводят Анатолий Сердюков и его команда, вызывают у армейской общественности серьёзную озабоченность и настороженность. Как хирургические операции, которые проводятся без соответствующего врачебного консилиума и диагноза."

В частности, по сведениям издания, в 2010-2011 году будут расформированы военно-медицинские факультеты в Самарском, Саратовском и Томском медицинском институтах; Государственный институт усовершенствования врачей Минобороны прекратит свое существование в 2013 году.

Семья

Сердюков женат (вторым браком) на Юлии Викторовне Зубковой, дочери Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктора Зубкова.

Из-за бессмысленной и беспощадной реформы РА (точнее ее развала) и из-за первой профессии Сердюкова называют Мебельщиком и Табуреткиным.

Итак событие, побудившее меня написать эту статью:

Министерство обороны России будет приобретать современное вооружение за рубежом.

Об этом заявил заместитель министра обороны по вооружению Владимир Поповкин.

МО отказывается от таких вещей, как "Коалиция-СВ", БМД-4 "Бахча-У", "Спрут-СД", БМПТ, "объекта 195", Тигра, крупнокалиберной снайперской винтовки, беспилотников и многого другого. Подробнее об этом позже.

Предисловие

О самом явлении чуть позже, а для начала об апологетах табуретковщины. Их бы я разделил на три категории:

1) Восторженные вьюноши, желающие видеть во всем позитив и сответственно не желающих даже думать о суровых реалиях жизни. Именно из-за таких к патриотам приклеивают обидную приставку УРА. Самая многочисленная категория. На них и расчитана Табуреткинская пропаганда.

2) Более матерые чем первые, но постепенно прозревающие. Отчего их ряды редеют. Они однажды прониклись мыслью, что все хорошо прекрасная маркиза, и с тех пор упрямо стоят на этой позиции. Из принципа. Но кто-то из них после отмороженных заявлений Поповкина начинает что-то подозревать.

3) Циничные, все прекрасно знающие и понимающие идеологи Табуретовщины. Их я не стал делить на подгруппы. Они различаются только по целям: кто-то учавствует в этом преступлении напрямую, ко-то имеет гешефт, кто-то надеется примазаться, кто-то патологически ненавидит Россию и будет отмазывать пятую колону до конца.

Так вот я обращаюсь к первой и второй категории, ибо третьей пох, а кто в теме итак обо всем знают.

Куршавеленосец, блядовозы "Ивеко" и прочие импортные игрушки.

Начну с последней выходки ОПГ имени Табуреткина. Мы любим спорить в инернете, сравнивая нашу и зарубежную технику (танки времен ВОВ и современные, стрелковку, самолеты...) Не хочу заострять внимание на этом. Даже если какой-то иностранный образец в чем-то превосходит отечественный, это не делает необходимой его покупку и тем более никак не оправдывает диверсию Табуреткина-Поповкина.

Получается, что десятки тысяч людей, сотни КБ и десятки талантливых ученых и констукторов создавали уникалные образцы техники и оружия, признаные лучшими за рубежом, а главное нашими военными, вдруг в одночасье разучились работать и начали гнать дерьмо (по мнению Поповкина и его инернет-адвокатов. (Подробнее об этом позже).

Поэтому нам жизненно необходимо закупать технику и оружие за границей.

Причина желания Табуреткина и К позакупать мне видится в следующем:

- Во-первых Толик Табуреткин ничего другого просто не умеет. Всю жизнь он старался за дешево купить (что характерно - за границей), за дорого продать и положить разницу в карман. При этом умел обойти таможню, уйти от налогов и договориться с братками. Эти свои умения он сразу начал применять на новом месте рабоы. Вспомним попил миллионов за форму от Юдашкина.

- во-вторых его именно для этого и взяли. Первый этап по низведению наших вооруженных сил до уровня опереточной армии банановой республики провалился, как ни старались прежние реформаторы. Да, она теперь больше похожа на партизанское формирование, воруженное чем попало. Но она все еще многочисленна, там есть специалисты и достаточно пусть старого, но отличного оружия.

Теперь же люди Мебельщика приступили ко второму этапу уничтожения РА. Разгром ВПК - самая приятная для реформаторов часть. Эта оперция под прикрытием сулит сказочые взятки и баснословные откаты. Можно только догадываться, сколько получил кто-то за лоббирование покупки Куршавеленосца Мистраль.

Зачем его покупают, если в Ленинграде догнивают в доках два почти достроенных собственных вертолетоносца, на которые не хватает денег?

А чтоб було.

Возить блядей самолетами в Куршавель всяким Прохоровым уже скучно. Теперь будет ВИП-корыто в стиле милитари с 80-ю приват-кубриками.

Собственно затаривание импоршными игрушками - это логическое продолжение всех прежних реформ армии. Теперь можно обвинить обескровленный, еле дышащий ВПК в неспособноси пставить в войска необходимое количество нового вооружения, и в глазах общественности закупки импорта выглядят вполне логичным шагом, но чем они обернуться?

Посмотрим:

Любой импорт - оружие в руках поставщика (см. продовольственная безопастность) а импорт оружия сразу ставит Россию в ряд шавок типа польши, эстонии, гондураса и т.д. Свои услвия те же США могут диктовать даже таким странам с десятками миллионов населения, как например Индонезия. Для этого есть режим санкций. И это в мирное время.

Про будущую войну вообще говорить смешно. Наверное впереди натовских БТГ на нашу территорию войдут их обозы, предлагающие русским боеприпасы и запчасти по сходной цене. Ясно, что уже в угроаемый период поставки техники, оружия, боеприпасов и ЗИП прекраятся. А может и задолго до него.

Ну допустим непоравимое сучилось, стараниями дельцов мы закупили некоторое количество натовской бронетехники.

Предсавим, едет в голове колонны сердюковский Страйкер, у Браунинга которого осталос полленты, а на обочине стоит подбитый БТР-80 из сарых апасов. Но там-то ПКТ. Картина Репина Приплыли. А ведь ларьков с натовскими патронами на трассе нет, и на складах РАВ не они.

Кстати о резервах. Табуреткину они тоже не нужны. Хлопотное это дело.

Но в любой серьезной зарубе очень быстро выбьют всякие самолеты пятых поколений и прочую роботизированную высокоточную хрень и тут уж будет решать число всякой старперской техники, что снимут с хранения или начнут гнать на заводах. А нетути уже ни того ни другого. Ведь в наше рыночное время вытесненные импоршными производителями предприятия ВПК просто умрут или перейдут на производство кастрюль и сковородок.

Как бы не пришлось потом снимать с постаментов Т-34.

Вообще для долбоебов-интернетдиллеров забугорной техники перед глазами есть такой показателный пример как Иран. Там тоже в свое время положились на заипатую западную технику. Ее и поставляли ровно до того момента, пока устраивал ручной режим Шаха. Потом послали нах.

В резульате сейчас в Иране половина натовской, половина китайско-советской техники. И все это образца 70-х годов. Плюс что-то свое пытаются собрать на коленке.

Ко всему прочему - полная разносортица боеприпасов и хаос в системах управления.

Смотрите и икайте - вот оно, будущее табуреткинской армии.

Есть и еще один момент, взникающий при использовании вооружения вероятного противника. Как бы хорошо не работала его разведка, до конца всех возможностей нашего оружия они не узнают. У нашего ВПК для противника всегда будут сюрпризы. Достаточно вспомнить каким сюрпризом для Меркав оказались наши Корнеты в Ливане. Свое же оружие они знают досконально, и знают, как и чем его нейтрализовать.

А ведь есть еще такие штуки как закладки. Кто даст гарантию, что израильские беспилотники не попадают в первый же день войны? С остальной электроникой те же вопросы.

Теперь рассмотрим финансовую подоплекку этой гнилой деятелности команды Табуреткина:

Интернет-адвокаты этих дельцов утверждают, что Сердюков якобы сокращая армию, избавляется от коррумпированных офицеров и оптимизирует раздутые штаты. Примеры из жизни говорят об обратном.

Например, сокращая ЖД, инженерные и прочие подобные войска, эта гоп-компания увольняет именно специалистов. Под сокращение попали те, кто не учавствовал в делишках начальства, ибо своих никто убирать не будет. Впрочем кое-кто уволился, но только для того, что бы тут же организоваь фирмочку Рога и копыта и стать подрядчиком у своего бывшего начальства.

Дело в том, что основные ЖД трассы находятся под РЖД, но существуют еще десятки тыс. км второстепенных путей в т.ч. в хозяйстве ЖД войск. Их укладка и ремонт - триллионы рублей.

Так вот до Табуреткина это делалось своими силами и по гос. расценкам.

Теперь же такие фирмочки получают от корешей в погонах за копейки в аренду технику (а то и вовсе новую списанную), набираю таджиков и понеслось строительство. ЖД получаются золотыми и таджикского качества. Разница остается в карманах сердюковских эффективных менеджеров.

Велосипед они не изобрели. По такой же схеме дербанилась например энергетика, а сейчас коммуналка. Низкое качество работ по завышенной в десятки раз стоимости, полный бардак в поставках материалов (в т.ч. Импортных от диллеров за взятки). В результате разносортица и ненадежные аварийные системы.

Вот пример - как аналогия к будущим поставкам заруежой техники:

В строителстве сейчас для всех подрядчиков проводится тендер с условием закупки материалов у конкретных диллеров иностранных фирм. Ясно, что схема коррупционная со взятками и откатами. Понятно, что в МО будет аналогично. Да прецендент собсно уже есть. Концерн Даймлер недавно сам признался, что давал взятки сотрудникам таких ведомств как МВД и ФСБ. МО не исключение.

Возникает вопрос: почему именно сейчас это происходит в армии, а не раньше?

Все просто - в 90-е дербанили нефте-газ и сырьевые отрасли. МО тогда казалось не симпатичным. Теперь пригляделись - ба такой жирный кусок пропадает. Обратите внимание на земельные аукционы, где учавствуют объекты МО. Продается все.

Ну а махинации с закупками стали возможны сейчас, когда устранен ВПК - конкурент западных корпораций.

Теперь подробнее о Поповкине:

Закрыты опытно-конструкторские работы по двуствольной 152-мм самоходной артустановке "Коалиция-СВ". Спаренные пушки больших калибров для сухопутных войск производят сегодня в различных странах, кроме России. И "Коалиция-СВ" должна была эту брешь закрыть. По своей конструкции эта самоходка была копией очень хорошей самоходной пушки "Мста-С", только с двумя стволами, расположенными друг над другом. По мнению экспертов-артиллеристов, двуствольная самоходка получилась очень хорошей по своим характеристикам. И чем она не удовлетворила нынешнее руководство минобороны, непонятно.

В гособоронзаказ не вошли и, по всей видимости, не войдут боевая машина десанта БМД-4 "Бахча-У" и легкобронированный плавающий танк "Спрут-СД" со 125-мм пушкой. Танк этот еще называют самоходным противотанковым орудием. "Спрут-СД" должен был прийти на смену плавающему танку ПТ-76. Теперь не придет, морская пехота так и останется без плавающего танка. Не планируют военные закупать и так называемую боевую машину поддержки танков. Как сказал начальник вооружений, танк - самодостаточная боевая единица, которая ни в какой поддержке не нуждается. В. Поповкин даже выразил недоумение по поводу того, зачем вообще разрабатывали и строили опытный образец БМПТ.

Слышать такое странно. Задание на разработку БМПТ было выдано с учетом анализа использования бронетехники в Афганистане. Лишь чудом эту машину построили в лихие девяностые и довели до государственных испытаний, которые БМПТ прошла блестяще. По сути, российские танкостроители открыли новое направление в создании боевых машин.

Увидев БМПТ на выставке в Нижнем Тагиле, американцы в спешном порядке скорректировали свои военные программы и выдали промышленности задание на разработку аналогичных машин. Очень скоро в НАТО появятся свои БМПТ, а нам они теперь, оказывается, не нужны.

Офицеры, которым пришлось пройти Афганистан и локальные конфликты на Северном Кавказе, уверены, что именно хорошо защищенная бронированная машина, имеющая ураганную огневую мощь, просто необходима для поддержки войск, а не только танков, в условиях гор и населенных пунктов. Бывший начальник Космических войск В. Поповкин на войне не был, и что нужно воюющей армии представляет, судя по его же высказываниям, очень плохо. А в бронетанковой технике он не разбирается вообще и не любит ее, похоже, на уровне подсознания.

Он назвал танк Т-90 "глубокой модернизацией Т-34". По его мнению, никаких революционных новшеств у Т-90 по сравнению с "тридцатьчетверкой нет". По его признанию, он очень удивился, когда впервые залез в танк на место механика-водителя. Оказывается, как он выяснил, управляется Т-90 при помощи тех же рычагов, которые стояли еще на Т-34. Интересно, а как он должен управляться, при помощи джойстика, что ли?

А теперь, как сказал В. Поповкин, полностью закрыты работы и по "объекту 195". Это тот самый новейший танк Т-95, который иные генералы обещали принять на вооружение еще десять лет назад. В ближайшее время танк будет рассекречен и выставлен на всеобщее обозрение на оружейном салоне в Нижнем Тагиле.

Если говорить о бронетранспортерах, то, по мнению начальника вооружений, "это какие-то гробы". Мотострелки, мол, просто боятся ездить внутри, предпочитая сидеть на броне. Это объясняется тем, как считает В. Поповкин, что любое попадание в БТР убивает всех сидящих внутри солдат. Интересно, а сидящих на броне обстрел из легкого стрелкового оружия щадит?

Вообще, странно, что бывший генерал армии, пусть и служивший в космических войсках, не знает, что БТРы не должны возить солдат по полю боя.

Их задача - подвезти отделение пехотинцев к этому полю, высадить, а дальше поддерживать пешее передвижение бойцов огнем. А для того, чтобы исключить поражение БТРов гранатометами, и создавали БМПТ - как выясняется, зря.

Броневики у нас плохие еще и потому, что защищены они простой броней, которая, по мнению начальника вооружений, давно стала анахронизмом. Вот на развитом Западе, как он считает, в деле защиты продвинулись очень сильно. Боевые машины пехоты и десанта там прикрывает будто бы некая нанотехнологичная пластиковая "броня" - легкая и прочная. Где В. Поповкин такую видел - уму непостижимо. На всех машинах, что легких, что тяжелых, основной защитой является все-таки броня, которую дополнительно покрывают синтетическими материалами. И делают это, прежде всего, чтобы снизить радиолокационную заметность техники, повысить ее пожаробезопасность. По всей видимости, от закупок БТР-80 и перспективных БТР-90 минобороны откажется. Зачем армии "гробы на колесах"? Вполне вероятно, привычные всем бронетранспортеры скоро сменят изящные итальянские бронеавтомобили "ИВЕКО". Они комфортны, проходимы, хорошо вооружены и защищены какой-то, по мнению В. Поповкина, непробиваемой синтетической броней. Минобороны рассматривает вариант лицензионного производства этих машин на одном из российских автозаводов.

Откажутся военные не только от БТРов, но и от бронированных джипов "Тигр", которые, как сказал начальник вооружений, никуда не годятся. Странно, эти машины отлично показали себя в боевых условиях на Кавказе, они участвуют во всех парадах и те, кто их эксплуатируют, нарадоваться не могут.

Хорошо хоть не одно минобороны военную технику покупает, МВД от "Тигров", к примеру, отказываться не собирается.

Совершенно не удовлетворяют армию и отечественные снайперские винтовки. Они, будто бы, во всем уступают зарубежным аналогам, к тому же очень дороги в производстве. Летом планируется провести комплексные сравнительные испытания снайперских систем, представленных отечественными и зарубежными разработчиками. После этого будет сделан выбор в пользу закупок уже конкретного образца для принятия на вооружение Российской армии. Очень может быть, что этим образцом окажется иностранная винтовка.

В своем выступлении В. Поповкин немало времени уделил беспилотным летательным аппаратам. Оказывается, за последние годы на разработку отечественных беспилотников из бюджета минобороны было потрачено пять миллиардов рублей, а на выходе получился абсолютный ноль. Ни один из предложенных промышленностью аппаратов не прошел государственных испытаний, только поэтому-то и было принято решение о закупке БПЛА в Израиле. Такое, опять же сенсационное откровение, не совсем убедительно. На авиасалонах МАКС выставляется огромное количество беспилотников. И трудно поверить в то, что все они являются блефом.

Интересно и другое. Почему минобороны спокойно смотрело, как впустую тратятся миллиарды рублей, и не проводило каких-то этапных испытаний, чтобы оценить, в правильном направлении работают конструкторы или нет.

Впрочем, как утверждают создатели БПЛА, военные ни разу четко не сформулировали требований, которые в обязательном порядке надо было реализовать в беспилотниках. У промышленников складывалось впечатление, что в министерстве обороны никто просто не понимал, для чего и какие БПЛА нужны Российской армии.

Вот пара мнений интернет-юзеров:

Из 5 млрд., потраченных на разработку БПЛА (читай на откаты), до КБ дошли копейки. Но даже на эти крохи был разработан комплекс "Типчак", который, кстати, прошел Гос. испытания (т.е соответствует ВСЕМ требованиям МО, предъявляемым к нему, то что некоторые требования изначально были заданы не корректно - другой вопрос, на стадии разработки все поправимо) и был принят на вооружение. Другое дело, что на поставках его в Российскую армию много не заработаешь, поэтому, как экономист, г-н Сердюков абсолютно справедливо признает его и заодно и все современное отечественное вооружение РФ бесперспективным для него и его ОПГ под названием "МО". Вот израильские - другое дело, пусть их вообще в условиях российской армии применять невозможно, зато откаты заряжены и семья довольна, следовательно СООТВЕТСТВУЮТ. А армию тут вообще никто не спрашивает она и без вооружения и техники отлично справляется. Поэтому на разведку будут летать ТУ-22, а связь осуществляться по спутниковому телефону, одолженному у журналистов, или по-старинке гонца пошлют.

О чем вообще говорить, когда Министр обороны у нас - бывший директор мебельного магазина ? А может им просто денег Запад отвалил ( или Китай ??) за уничтожение собственной армии? Если немного "приподняться" над ситуацией, то выходит что: 1. Идет разрушение системы подготовки кадров - закрываюся военные училища. 2. Повально сокращается армия, и в первую очередь ее основная ударная сила - бронетанковые войска . Спасибо министру - мебельщику. 3. Идет подрыв производственной базы - закрываются заводы ( Омский танковый -ауууу!!!!) и не готовятся инженерно-констукторские кадры, соответсвенно нет передачи опыта. 4. В итоге, после того , как мы проедим советский запас прочночти ( лет 10 осталось, не больше) мы останемся беззащитными как для ударов с Запада, так и Востока. Китаю Сибирь и Дальний Восток, все что до Урала - Западу??? Отмобилизовать человеческие ресурсы мы возможно сможем, но вот отмибилизовать экономику как 1941 году - нет. Так как отмобилизовывать уже сейчас нечего.

Ничего удивителного здесь нет, если приглядеться к персоналиям нынешней власти, где глава правительства раньше отвечал за безопасность в питерской ОПГ Собчака, а главпоп торговал контрафактным бухлом и сигаретами.

Им не нужна армия, им уже не нужны Внутренние войска (ВВ уже лишены танковых подразделений, в преспективе запланирован отказ так же от БМП и резкое сокращение БТР) Об остальных пунктах Сердюковской реформы можно почитать в сети. Например о сильно боеготовых очень мобильных новых бригадах, одна из которых на ДВ не смогла при учебной тревоге вывести из парка 2/3 бронетехники.

В будущем осанется только потешная армия для парадов ( Абрамсы хорошо буду смотреться 9 мая на Красной площади вместе с с шеренгами морпехов USA Army) и миротворческий корпус спешащий а Мистрале в Африку. Тут и натовское оружие пригодится.

Свежие новости без комментариев.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В российской армии для солдат-срочников будет введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 'Мы заставили 'КАМАЗ" и другие компании выходить на контакты с зарубежными фирмами, они уже начали контактировать с ними, чтобы закупить легкую броню и использовать ее в машинах разведки, бронетранспортерах, боевых машинах пехоты и других транспортных средствах', - сказал министр обороны. 'В частности, речь идет о закупке легкой брони у одной из германских компаний', - уточнил глава военного ведомства.


Табуреткина уже нет но дело его живет. И не мудрено. Главком-то у нас - агент госдепа Путен.


В последнее время, в связи с с проводимой военной реформой, оборонные предприятия, военные городки и части претерпели существенные изменения. Многие объекты были расформированы и законсервированы, некоторые перешли в частные руки. Аналогичная судьба постигла и Бронетанковый ремонтный завод ?206 (БТРЗ 206), который располагается в Уссурийске. Предприятие буквально доживает последние дни.

Уже с проезжей части города в глаза бросаются пустые, местами с выбитыми стеклами, здания цехов завода. Внимание привлекает и огромная 47-метровая труба кочегарки, которая не топилась уже много лет.

На территории предприятия еще сохранилось огромное количество разобранной и распиленной техники. По всей территории разбросаны ржавые детали и части от танков - башни, гусеницы, дело.

Все это напоминает о том, что каких-то лет пять назад завод еще трудился на благо обороны страны.

На основании приказа Министра Обороны России от 19 апреля 2009 года ? 271 с 15 июля 2009 года предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество '206 бронетанковый ремонтный завод'.

С этого момента завод стал сам по себе. Но не смог справиться с долгами, поэтому начал распродавать имущество.

На данный момент предприятие признано банкротом и по нему ведутся судебные разбирательства, но уже сейчас огромная территория 'распилена' на куски, а цеха, в которых некогда собирались машины, необходимые для обороны страны, сданы в аренду под покраску автомобилей. также на территории созданы автобазы и склады, некоторые участки проданы.

Остатки техники допиливают и вывозят с территории металлисты.

Вот печальное фотосвидетельство

http://navoine.ru/btrz-206.html


До кучи Руины места дислоцирования и обслуживания БЖРК.


http://navoine.ru/stanciya-bershet-baza-bjrk-stolyarenko.html