# Ак-47

Оружия Энциклопедия

АК-47 (АКМ).


Пожалуй, за вторую половину XX века, нет вооруженного конфликта, в котором не учувствовало творение М.Т. Калашникова. Если самый узнаваемый пистолет - Desert Eagle Magnum, то самый узнаваемый автомат - АК-47. Кажется, нет другого оружия, которое производится в нескольких десятках странах мира (Китай, Венгрия и т.д.). Автомат Калашникова изображен на гербах более двадцати стран мира. Что может быть большей наградой конструктору?

АК, разработанный М.Т. Калашниковым, принят на вооружения в 1947 году. Разрабатывался под "короткий" патрон 7,62х39 мм образца 1939 года "бутылочного" типа. АК построен по газоотводной схеме с длинным ходом газового поршня. Газовая камера располагается над стволом, поршень вместе со штоком представляет единый агрегат с затворной рамой. Ударно-спусковой механизм дает возможность ведения как одиночного огня, так и автоматического. Переключение выполняется селектором на правой стороне ствольной коробки (верх - блокировка, среднее положение - автоматический огонь, нижнее - одиночный). В задней части приклада находится пенал с принадлежностями, под стволом закреплен шомпол. Магазин коробчатый, на 30 и более патронов.

АК-47, и его модификация, принятая на вооружение в 1959 году - АКМ, может быть оснащен глушителем ПБС.

Автомат Калашникова - истинно боевое оружие, созданное по принципу "дешево и сердито". Не совсем удобен в обращении, но не боится грязи и пыли, достаточно легок в разборке и сборке, что имеет большое значение для непрофессиональных военных. К недостаткам стоит отнести малую кучность стрельбы при стрельбе очередями.

АКМ прослужил Вооруженным Силам до 1974 года, когда на смену старику пришла новая модификация АК-74.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР/Россия


Калибр


7,62х39 мм


Длина


870 мм


Длина ствола


415 мм


Вес без патронов


4300 г


Емкость магазина


30 патронов


Начальная скорость пули


700 м/с


Боевая скорострельность


одиночными 90-100 выстр/мин, очередями - до 400 выстр/мин


Прицельная дальность


500 м