# Апс

Оружия Энциклопедия

Автоматический Пистолет Стечкина (АПС).


АПС был дипломным проектом И.Я. Стечкина. По слухам, когда автор пришел на защиту в Тульский Механический Институт со своей работой, вердикт комиссии был: "этот пистолет стрелять не будет". "Не будет?", - возмутился дипломант, достал из-за пазухи пистолет, и дал очередь в потолок. Защита прошла "на ура".

Но, довольно лирики. АПС, в своей серийной модификации, был принят на вооружения СА в 1951 году, одновременно с Пистолетом Макарова. Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора. УСМ курковый, с открытым курком, винтовой боевой пружиной. Курок имеет предохранительный и боевой взводы. Предохранитель флажкового типа, он же - селектор режима огня. В рукоятке смонтирован механизм замедления темпа стрельбы, что позволило увеличить кучность при стрельбе очередями.

Сосредоточение механизмов в рукоятке привело к смещению центра тяжести, что могло уменьшить кучность стрельбы, но большой вес и длинная возвратная пружина это компенсирует.

Из конструктивных особенностей стоит выделить многофункциональность узлов: отросток затворной задержки служит отражателем стрелянной гильзы, замедлитель - автоспуском, боевая пружина - пружиной защелки магазина, пружина выбрасывателя - пружиной фиксатора предохранителя. Деревянная, позже - пластиковая, кобура служит прикладом, примыкается к задней части рукоятки для ведения непрерывного огня.

Однако 9-мм патрон оказался слишком слабым, что привело к удлинению ствола до 140 мм. Всего пистолет включает 35 деталей (для сравнения, ПМ - 14).

Неудобства пистолета пересилили преимущества (затруднения разборки-сборки, большой вес и т.д.), и он был снят с производства, а на вооружении остался лишь в войсках специального назначения. АПС - это не пистолет в привычном понимании, но и не пистолет-пулемет, а переходный класс между ними. Но, несмотря ни на что, Стечкин остается лучшим оружием для проведения специальных операций, и 90-е годы ХХ века это доказали.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР


Калибр


9х18 ПМ


Длина


225 мм


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


1020 г


Емкость магазина


20 патронов


Начальная скорость пули


340 м/с


Боевая скорострельность


40-90 выстр/мин


Прицельная дальность


200 м