# Cz 82

Оружия Энциклопедия

CZ 82.


ЧЗ 82 создавался как конкурент ПМдля армий Варшавского договора, но поступил лишь на вооружение армии Чехословакии.

УСМ двойного действия, автоматика с свободным затвором. Флажковый предохранитель расположен на левой части пистолета.

Модификация пистолета под обозначением ЧЗ 85, в калибрах 7,65мм Браунинг, 9мм Курц, 9мм ПМ была выпущена для экспорта.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Чехия


Калибр


9х18 ПМ, 9х17 мм, 7,65х17 мм


Длина


172 мм


Длина ствола


96 мм


Вес без патронов


960 г


Емкость магазина


12 патронов