# Cz 85

Оружия Энциклопедия

CZ 85.


Скорее, это не новый пистолет, а модификация ЧЗ75. Имеет двухсторонний неавтоматический предохранитель, автоматический предохранитель ударника. Форма спусковой скобы позволяет вести огонь с двух рук. Прицельные приспособления регулируемые.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Чехия


Калибр


9х19 Para


Длина


206 мм


Длина ствола


120 мм


Вес без патронов


1000 г


Емкость магазина


10 или 16 патронов