# Cz 100

Оружия Энциклопедия

CZ 100.


ЧЗ 100 - дальнейшее развитие фирмы ЧЗ. Автоматика с коротким ходом ствола с запиранием посредством сцепления с окошком для экстракции гильз. Расщепление осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости. УСМ только двойного действия.

Пистолет имеет рамку из термопластика, неавтоматические предохранители отсутствуют. Выпускается в двух основных калибрах: 9х19 Para и .40S&W.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Чехия


Калибр


9х19 Para, .40S&W


Длина


177 мм


Длина ствола


96 мм


Вес без патронов


680 г


Емкость магазина


10 или 13 патронов