# Cz G2000

Оружия Энциклопедия

CZ G2000.


Разработан по заказу МВД и армии Чехии.

Автоматика основана на коротком ходе ствола, сцепление ствола и затворе осуществляется при взаимодействии боевого упора с окошком для выброса гильз. УСМ только двойного действия. Автоматический предохранитель - блокировка ударника. Неавтоматический двухсторонний предохранитель расположен на задней части затвора. Выбрасыватель играет роль индикатора наличия патрона в патроннике.

Рамка выполнена из ударопрочной пластмассы. Спусковая скобы имеет упоры для пальцев при стрельбе с двух рук. Эргономичная форма рукоятки обеспесчивает удобное удержание и прицеливание. Выпускается в двух калибрах 9х19 мм Para и .40S&W. Защелка магазина двухсторонняя, расположена позади спусковой скобы. Прицельные приспособления фиксированные открытого типа.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Чехия


Калибр


9х19 Para, .40S&W


Длина


185 мм


Длина ствола


102 мм


Вес без патронов


780 г


Емкость магазина


15 или 19 патронов 9х19 мм, 12 или 15 патронов .40S&W