# Fabrique Nationale fourty-nine

Оружия Энциклопедия

Fabrique Nationale (FN) Fourty-Nine.


FN 49 разработан Бельгийской фирмой Fabrique Nationale в качестве полицейского и армейского пистолета. Из конструктивных особенностей - полимерная рамка с направляющими для затвора по всей длине рамки. Пистолет построен по схеме с коротким ходом затвора, запирание осуществляется за окно для экстрагирования гильз.

УСМ - только двойного действия. Имеются крепления для фонаря или лазерного целеуказателя. Прицел и мушка оснащены светящимися точками для облегчения прицеливания в темное время суток. Магазин коробчатый, на 10 патронов, размещен в рукоятке.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Бельгия


Калибр


40 S&W


Длина


197 мм


Длина ствола


108 мм


Вес без патронов


740 г


Емкость магазина


10 патронов