# Fabrique Nationale Five-seven

Оружия Энциклопедия

FN Five-Seven.


Пистолет five-seven разработан бельгийской компанией Fabrique Nationale в качестве компаньона, второго страховочного ствола, к пистолету-пулемету P-90, выпускаемому этой же фирмой. Главной особенностью пистолета является специально разработанный патрон SS190 калибра 5,7 мм, развивающего дульную скорость более 500 м/с. Против такой пули не устоит не один бронежилет.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, УСМ только двойного действия. Рамка полимерная, с креплениями для фонаря или лазерного целеуказателя. Неавтоматический предохранитель флажкового типа расположен на рамке.

Five-seven славится высокой точность стрельбы, благодаря малой отдачи при низкой массе пули.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Бельгия


Калибр


5,7х28 мм


Длина


208 мм


Длина ствола


122,5 мм


Вес без патронов


618 г


Емкость магазина


20 патронов