# Llama M-82

Оружия Энциклопедия

Llama M-82.


Пистолет Llama M-82, разработанный испанской компанией Llama Gabilondo y Cia SA в 1986 году, был принят на вооружение испанской армии и полиции.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется качающейся в вертикальной плоскости личинкой. УСМ курковый, двойного действия. Ручной предохранитель флажкового типа расположен на затворе, при включении отводит ударник от курка, блокирует ударник и разобщает спусковую тягу с курком, играя тем самым роль рычага безопасного спуска курка. Прицельные приспособления нерегулируемые.

Пистолет имеет весьма большой вес, т.к. полностью выполнен из стали. Однако, именно благодаря весу ощутимо снижается отдача, а, следовательно, точночть и кучность стрельбы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Испания


Калибр


9x19 Para


Длина


209 мм


Длина ствола


114 мм


Вес без патронов


1110 г


Емкость магазина


15 патронов