# Наган

Оружия Энциклопедия

Наган.


Револьвер "Наган", созданный бельгийским оружейником Лео Наганом - еще одна легенда Гражданской войны в России, наравне с Маузером Е-96. Именно эти револьверы стояли на вооружении Российской армии во время Первой Мировой Войны, и с 1898 года производились в Туле.

Рядовые и низшие офицерские чины вооружались Наганами с УСМ одинарного действия, а офицеры - с УСМ двойного действия. На вооружении РККА состояли лишь Наганы образца 1895 года с УСМ двойного действия. Револьверы системы Наган - единственные, имеющие особую систему обтюрации пороховых газов: при взведении курка барабан не только проворачивался вокруг оси, но и подавался вперед, гильза передней частью уходила в расширение канала ствола, при выстреле раздавалась в стороны, и перекрывала зазор между стволом и барабаном.

Во время ВОВ силы СС использовали Наганы (под обозначением Револьвер 612r) со специальными устройствами для снижения уровня звука выстрела. Примечательно, что револьверы других систем не могли использоваться подобным образом из-за отсутствия обтюрации пороховых газов. Практически бесшумный Наган, со стреляными гильзами, остающимися в барабане, был идеальным оружием для тихого убийства.

Достаточно легкий в устройстве, неприхотливый револьвер, показывающий неплохую точность стрельбы, имел один существенный недостаток: стреляные гильзы необходимо было по одной вытолкнуть шомполом из барабана, что делало перезарядку очень долгой процедурой. Поэтому Наган в 1931 году был заменен ТТ, менее надежным, но имеющим большую боевую скорострельность.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Бельгия


Калибр


7,62х35 мм


Длина


235 мм


Длина ствола


110 мм


Вес без патронов


795 г


Емкость барабана


7 патронов


Начальная скорость пули


272 м/с


Боевая скорострельность


до 30 выстр/мин