# Р92

Оружия Энциклопедия

Р92.


Револьвер Р92 разработан Тульским КБ в 1992 году как служебное оружие для частных охранных предприятий и организаций с особыми уставными задачами. Технически Р92 представляет собой уменьшенную копию револьвера "Удар".

Р92 - пятизарядный револьвер с УСМ двойного действия. Конструкция курка исключает возможность зацепится им за одежду или предметы экипировки при извлечении. Особенностью револьвера является уникальная схема обтюрации пороховых газов, примененная до этого лишь в револьвере Нагана: при выстреле барабан выдвигается вперед, гильза уходит в расширение канала ствола, и, под давлением пороховых газов, раздается в стороны, предотвращая прорыв газов через неплотности между барабаном и стволом.

Патроны объединены в блоки по пять штук, барабан для перезарядки откидывается вправо. Благодаря смещению вперед рукоятки с размещенным в ней УСМ, револьвер получился сравнительно компактным. Прицельные приспособления простейшие, фиксированного типа.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х18ПМ


Длина


157 мм


Длина ствола


-


Вес без патронов


520 г


Емкость барабана


5 патронов


Прицельная дальность


25 м