# Sphinx 3000

Оружия Энциклопедия

Sphinx 3000.


Пистолеты серии Sphinx 3000 разработаны фирмой Sphinx Systems Ltd, Швейцария, в 2003 году. Технически Sphinx 3000 является дальнейшим развитием достаточно успешного пистолета Sphinx AT 2000, выпускавшегося той же фирмой.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется одним боевым выступом за окно для экстракции гильз, снижение ствола осуществляется взаимодействием фигурного выреза в приливе под стволом с осью затворной задержки. УСМ двойного, или одинарного (у спортивных моделей) действия. В зависимости от исполнения, пистолеты серии Sphinx 3000 могут быть оборудованы ручным предохранителем или рычагом безопасного спуска курка. И рычаги предохранителей, и рычаги безопасного спуска курка могут быть как односторонними, так и двухсторонними. Во всех вариантах предусмотрен автоматический предохранитель, блокирующий ударник до полного нажатия спускового крючка. Прицельные приспособления как нерегулируемые (у боевых версий), так и с регулируемым целиком (спортивные модификации). Конструкция пистолета цельностальная, и рамки, и затвор выполнены из цельных стальных заготовок методом фрезерования. На рамке предусмотрены направляющие для установки ЛЦУ или фонаря.

Пистолеты серии Sphinx 3000 отличаются высоким качеством изготовления, такой же высокой ценой, а так же отличной эргономикой и отменной надежностью.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


9x19 Para, 9х21 IMI или .40S&W


Длина


215 мм


Длина ствола


115 мм


Вес без патронов


1040 г


Емкость магазина


12 или 16 патронов