# Sphinx At 2000

Оружия Энциклопедия

Sphinx AT 2000.


Пистолет Sphinx 2000 разработан компанией Sphinx Systems Ltd, Швейцария, в начале 1990х годов. С технической стороны Sphinx 2000 - глубокая модернизация пистолета ITM-84, представляющего собой копию ЧЗ-75, выпускаемого по лицензии.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется боевым выступом за окно для экстракции гильз, снижение ствола осуществляется взаимодействием фигурного выреза в приливе под стволом с осью затворной задержки. УСМ курковый, двойного действия. В зависимости от исполнения, пистолет может быть оборудован ручным предохранителем, или же рычагом безопасного спуска курка. В обоих вариантах предусмотрен автоматический предохранитель, блокирующий ударник до полного нажатия спускового крючка. Прицельные приспособления нерегулируемые.

Помимо базовой версии выпускается спортивная модификация с регулируемым микрометрическим целиком, а так же компактная модификация (Sphinx 2000Р) с укороченным стволом и рукояткой.

Пистолет, произведенный в стране банков и часов, просто не может не отличать высокое качество исполнения. Помимо этого пистолеты Sphinx 2000 славятся отличной эргономикой, выдающейся надежностью, и, как и часы - высокой ценой.

Sphinx 2000 состоят на вооружении полиции Австралии, Бельгии, Швейцарии и других странах. А так же пользуется популярностью как спортивное оружия по правилам IPSC и IDPA.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


9х19 Para, 9x21mm IMI или .40S&W


Длина


204 мм


Длина ствола


115 мм


Вес без патронов


1000 г


Емкость магазина


11 или 15 патронов