# Star mod. A

Оружия Энциклопедия

Star mod. A, A Super, B, B Super и P.


Пистолеты этой серии разработаны испанской компанией Bonifacio Echeverria, SA в начале 1920х годов. Вообще, вся серия повторяет черты американского Colt M1911, и отличаются друг от друга только калибром. Star mod. A и A Super - под патрон 9x23mm Largo, Star mod. B, B Super и BM - под патрон 9х19 Para, Star mod. P - .45АСР. Последний выпускался главным образом на экспорт в Южную и Северную Америки.

Выпуск моделей А, В и Р был начат еще в конце 1920х годов, большая часть Star mod. В было поставлено в Германию, а Star mod. A состояли на вооружении Испанской армии.

В 1946 году начался выпуск моделей A Super и B Super, и продолжался до 1960х годов.

Пистолеты построены по схеме с коротким ходом ствола, с запиранием качающейся серьгой. УСМ курковый, одинарного действия. Ручной предохранитель расположен на левой стороне рамки, запирает затвор и курок.

Пистолеты этой серии получили широкое распространение в странах Латинской Америки, и славятся своей надежностью и высоким качеством сборки.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Испания


Калибр


9x23mm Largo, 9x19 Para, .45ACP


Длина


215 мм


Длина ствола


122 мм


Вес без патронов


1085 г


Емкость магазина


7 или 9 патронов