# Ткб-0146

Оружия Энциклопедия

ТКБ-0146.


ТКБ-0146 разработан И.Я.Стечкиным по тебе "Абакан". К слову, ТКБ был единственным из представленных на конкурс автоматов, собранный по схеме "булл-пап".

Особенностью автомата является смещенный импульс отдачи с неподвижный магазином (двухступенчатая подача патрона из магазина в патронник). Стреляные гильзы выбрасываются через отверстие, расположенное над рукояткой управления огнем. Селектор режима огня размещен на левой стороне оружия, имеет три положения: "П" - предохранитель, "О-А" - одиночный или автоматический огонь (при нажатии крючка до "ступеньки" ведется одиночный огонь), "2" - огонь с отсечкой по два выстрела (в этом режиме и осуществляется огонь со смещенным импульсом отдачи). Прицел диоптрический, под стволом предусмотрены направляющие для установки подствольного гранатомета или штыка.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


5,45х39мм


Длина


970 мм


Длина ствола


420 мм


Вес без патронов


3800 г


Емкость магазина


30 патронов


Начальная скорость пули


920 м/с


Темп стрельбы


600/2000 выстр/мин