# Type 67

Оружия Энциклопедия

Type 67.


Бесшумный пистолет Тип 67 разработан в конце 1960х годов на основе пистолета Тип 64. Тип 67 отличается от предшественника меньшей массой и упрощенной конструкцией глушителя при тех же боевых характеристиках.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ курковый, с открытым курком, одинарного действия. Предохранитель флажкового типа расположен на левой стороне рамки. Для предотвращения лязга при работе подвижных частей, затвор может быть заблокирован нажатием специальной клавиши.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Китай


Калибр


7,65x17мм Type 64


Длина


226 мм


Длина ствола


95 мм


Вес без патронов


1050 г


Емкость магазина


9 патронов