# Удар

Оружия Энциклопедия

Удар.


В конкурсе МВД на револьверный комплекс по теме "Удар", объявленном в начале 1991 года, участвовали ЦНИИТОЧМАШ (г. Климовск) и КБ Приборостроения (г. Тула). По техническому заданию револьвер должен был сочетать в себе черты полицейского и боевого оружия, отсюда и набор боеприпасов. Патроны собраны в гильзе охотничьего 32ого калибра, и состоят из следующей линейки:

- со свинцовой пулей;

- с пластиковой пулей;

- с газовым зарядом;

- шумовой;

- сигнальный;

- осветительный;

- маркирующий.

Оба представленных на конкурс револьвера отличаются лишь внешним видом, потому ниже дано описание разработки ЦНИИТОЧМАШа.

"Удар" представляет собой классический пятизарядный револьвер с УСМ двойного действия. Барабан для перезарядки откидывается влево, извлечение стрелянных гильз происходит одновременно, при нажатии на экстрактор. Патроны объединены в блоки по пять штук для более быстрого перезаряжания. Предохранитель выполнен в виде горизонтального движка, во включенном состоянии блокирует курок и барабан. Спусковая скоба имеет упор для стрельбы с двух рук. Прицельные приспособления фиксированного типа. Рукоятка изготовлена из литьевой пластмассы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Россия


Калибр


12,5х35 мм


Длина


210 мм


Длина ствола


90 мм


Вес без патронов


950 г


Емкость барабана


5 патронов


Прицельная дальность


25 м