# Walther Pp Super

Оружия Энциклопедия

Walther PP Super.


Walther PP Super разработан компанией Carl Walther Sportwaffen в качестве полицейского пистолета в 1972 году на замену устаревших моделей пистолетов, стоящих тогда на вооружении полиции Германии. В процессии унификации полицейского оружия, начатого в начале 1970х годов, в качестве основного боеприпаса рассматривались два патрона: 9х19 Para и 9x18 Ultra. Если первый несколько слабее, то второй позволяет создавать под него оружие со свободным затвором, что намного проще, а, следовательно, и дешевле, чем производить пистолеты с коротким ходом ствола. В связи с этим пистолет Walther PP Super создавался под патрон 9x18 Ultra. Кстати, стоит заметить, что патроны 9x18 Police и 9x18 Ultra и боеприпасы 9х18 ПМ не являются взаимозаменяемыми, и выстрел из PP Super патроном ПМ может плачевно закончится как для пистолета, так и для стрелка.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ курковый, двойного действия, автоматический предохранитель блокирует ударник при не нежатом спусковом крючке. Неавтоматические предохранители не предусмотрены, но имеется рычаг безопасного спуска курка. Конструкция пистолета - полностью стальная. Вообще, технически PP Super весьма похож на PP.

Пистолет был принят на вооружение полиции федеральной земли Бавария, но федеральные власти, следуя мировым тенденциям, определили, что полицейские пистолеты должны иметь калибр 9х19 Para. Компания Carl Walther Sportwaffen выпустила серию (около 1000 штук) пистолетов PP Super под патрон 9х17, но популярности пистолет так и не сыскал, и в конце 1970х годов был снят с производства.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


9x18 Police, 9x17K


Длина


176 мм


Длина ствола


92 мм


Вес без патронов


780 г


Емкость магазина


7 патронов