# О проекте очередной космоаферы от Роскосмоса и Росатома

Витали Васил Карп

Взгляд налогоплательщика о 10 квт на Луне

О проекте очередной космоаферы от Роскосмоса и Росатома.

Обе конторы сговорились запустить на поверхность Луны энергоблок массой 1,2 тонны

И выдающейся мощностью аж 10 квт. Правда не указаны сила тока в амперах и напряжение.

На Земле такой мощности автономного энергоблока при токе 15 ампер и напряжении 230 вольт вполне достаточно для небольшого домика 200 кв. метров за городом , без газа , на весну- лето- осень, для семьи из 2-3человек. Зимой естественно больше - отопление.

Причем место выбрано будет по принципу: куда бог пошьёт - там и хорошо.

Очевидно, потом к месту посадки этого чуда будут прилуняться следующие аппараты с оборудованием для строительства бараков для космонавтов на поверхности Луны.

В общем "аля- улю гони гусей" .

Также была высказана идея создания атомного ректора с жидкометаллическим охлаждением в последующие этапы развития лунной базы. Недолгий отрицательный опыт эксплуатации в СССР таких реакторов на подводных лодках не принят во внимание.

Мало того что нет чёткой программы освоения Луны хотя бы до 2100 года от РФ (если РФ не закончится к 2030 году) так нет и бизнес-плана, технико - экономического обоснования этого маразма. Что даст якобы освоение Луны стране и населению?????????? кроме затрат и убытков.

В случае попадания метеорита в одиночный энергоблок на поверхности, вся лунная база по типу "Барминграда", героически вымрет за 3-5 дней.

Если бы эти "дефетивные манагеры и псевдоучёные" имели хотя бы немного мозгов, то сообразили бы что на Луне, как и на Марсе ( если вдруг до него доберемся) надо начинать строить подземные базы где персонал будет хорошо защищен и созданы комфортные условия для длительной работы - при имитации Земной гравитации.

Каждую весны начинается лет муравьёв. Будущая матка в удобном месте зарывается в землю и начинает создавать будущий муравейник. Но под землей. Очень хорошее описание такой лунной базы есть у Р. Хайнлайна - "Луна суровая хозяйка" Правда он не был академиком АН СССР, в отличии от Бармина со товарищи.

При этом надо иметь минимум 5 энергоблоков по 100 000 квт на первом этапе.

И не радиоизотопных, а полноценных, с параметрами 5000 ампер/ 600-380 вольт - для производственного оборудования. И без паровых турбин , с прямым преобразование распада атомов в электроэнергия.

Чего на данный момент нет и не предвидится в ближайшее время. Тупо не ведутся исследования. Все брошено на термояд.

При нынешнем состоянии науки, производстве и дефиците бюджета и выдающейся коррупции и общей деградации общества за такие прожекты их авторов со товарищи надо отправлять на СВЗ в штурмовики что бы осознали бытие и текущий момент. Людоед ИВС таких расстреливал.