# Когда Архимед в гневе

Александр Кожухов

Когда не на что опереться

"Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю", - бесновался Архимед, когда был в гневе. Ещё и грозился, что поставит всех с ног на голову. Нам повезло, что он эту точку так и не нашёл при жизни. И она не стала ахиллесовой пятой для жизни на планете. Кстати, а какая у него нога (пятка) толчковой была?