# Дуэль танка "Лев" против Кв-5

Владимир Владимирович Михайловский

Дуэль танка "Лев" против КВ-5. Напомню у КВ-5 лобовая броня в 170-миллиметров, но стоящая вертикально, без наклона, и Лев ее 105-миллиметров и 70 ЭЛ длинной ствола пушкой может пробить с большой дистанции. Двигатель Льва 1000 лошадиных сил.

Это была бы битва двух "бумажных" сверхтяжелых титанов, которые проектировались для одной цели - прорывать мощнейшие укрепрайоны. Löwe (Лев) от Krupp и КВ-5 (Объект 253) от КБ Жозефа Котина - это апофеоз гигантомании 1941 года.

На начало 2026 года историки-инженеры с помощью симуляций определяют исход этой дуэли так:

1. Огневая мощь: Немецкая точность против советского "дырокола"

Löwe: Его 105-мм пушка KwK 46 L/70 - это страшный сон для вертикальной брони. Большая начальная скорость снаряда и немецкая оптика позволили бы "Льву" выбивать КВ-5 с дистанции 2000 метров. Снаряд такой пушки прошил бы 170-мм вертикальную плиту КВ-5, как картон.

КВ-5: Вооружен 107-мм пушкой ЗИС-6. Это чудовищно мощное орудие, которое на дистанции 1000 метров пробивало около 160 мм. Для "Льва" (у которого лоб планировался от 120 до 140 мм, но под наклоном) это критическая угроза. Однако скорострельность и точность ЗИС-6 в реальном бою 1941-го сильно уступали бы немецкой пушке.

2. Бронирование: Наклон против Массы

Löwe: Немцы извлекли уроки из Т-34. Лоб "Льва" имел рациональные углы наклона. Приведенная броня могла достигать 180-200 мм. Пробить его в лоб для КВ-5 было бы задачей на удачу.

КВ-5: 170 мм - это очень много для 1941 года, но отсутствие наклона делает танк уязвимым для высокоскоростных пушек. Кроме того, у КВ-5 есть огромная "ахиллесова пята" - башенка радиста спереди, которая имела меньшее бронирование. "Лев" просто расстрелял бы её первым же выстрелом.

3. Подвижность: 1000 "лошадей" против 1200

Löwe: Двигатель Maybach на 1000 л.с. при весе 70-90 тонн давал бы удельную мощность около 11-14 л.с./т. Для "сверхтяжа" это неплохо.

КВ-5: Предполагался дизель на 1200 л.с. (спарка В-2). Но вес танка зашкаливал за 100 тонн. У КВ-5 была бы чудовищная нагрузка на грунт - он бы просто вяз во всем, что мягче бетона.

Сценарий дуэли:

Дистанция 1500 м: "Лев" за счет цейсовской панорамы первым обнаруживает огромный силуэт КВ-5 (высота КВ-5 была почти 4 метра!). Первый же выстрел 105-мм пушки пробивает ВЛД КВ-5.

Сближение: КВ-5 пытается навестись, но медленная башня и раздельное заряжание 107-мм пушки делают его неповоротливым.

Финал: "Лев" маневрирует, пользуясь лучшей удельной мощностью, и вторым-третьим выстрелом поджигает советского гиганта.

Итог

Löwe - это танк следующего поколения (концептуально ближе к "Королевскому тигру"). КВ-5 - это растянутый до безумия КВ-1. В дуэли один на один побеждает "Лев" за счет дистанции, точности и рациональных углов брони.

Как вы считаете, если бы КВ-5 всё-таки пошел в серию в 1941 году, смог бы он остановить немецкие танки просто своим видом, или его бы быстро уничтожили 88-мм зенитки, как это случилось со многими КВ-2?