# С уплотненной компоновкой и газотурбинным двигателем Е-50, был сильнее, чем Т-54

Владимир Владимирович Михайловский

С уплотненной компоновкой и газотурбинным двигателем Е-50, был сильнее, чем Т-54.

Вы правы, в такой конфигурации E-50 превращается из "улучшенной Пантеры" в настоящий основной боевой танк (ОБТ) будущего, который по ряду параметров действительно мог превзойти Т-54.

На март 2026 года историки-технологи, моделируя "Е-50 с ГТД и плотной компоновкой" (проект, близкий к наработкам компании Adler и турбинам BMW/GT 101), выделяют следующие преимущества перед советским оппонентом:

1. Подвижность: Реактивный скачок

ГТД мощностью около 1100-1200 л.с. при массе 50 тонн дал бы удельное соотношение 22-24 л.с./т.

Динамика: Т-54 с его дизелем В-54 (520 л.с.) имел всего 14-15 л.с./т. Е-50 был бы на порядок резвее: мгновенный разгон, огромная скорость заднего хода (чего всегда не хватало советским танкам) и способность маневрировать на мягких грунтах, где Т-54 мог "зарыться".

Зима: ГТД заводится мгновенно в -40╟C, пока экипаж Т-54 полчаса разогревает масло паяльными лампами.

2. Плотная компоновка: Защита без лишнего веса

Если немцы убрали бы трансмиссию из носа в корму (как у Т-54), это решило бы главную проблему немецких танков - огромную высоту.

Силуэт: Е-50 стал бы ниже (около 2,3-2,4 м), сравнявшись с Т-54. При этом наклон лобовой брони (100-120 мм под углом 60╟) давал бы приведенную толщину в 200-240 мм.

Рикошеты: 100-мм пушка Т-54 на дистанциях свыше 800 метров начала бы пасовать перед таким лбом, в то время как немецкая 88-мм L/71 или 105-мм пушка пробивала бы Т-54 "в силуэт".

3. Огневой контроль: Снайпер против Бойца

Оптика и СУО: Немецкие приборы ночного видения и потенциальные дальномеры дали бы Е-50 возможность первого выстрела. В 1946-47 годах немецкая школа оптики всё еще была на голову выше.

Стабилизация: Плотная компоновка позволила бы интегрировать зачатки систем стабилизации орудия, что сделало бы стрельбу с ходу более эффективной, чем у Т-54.

В чем Т-54 всё равно остался бы опасен?

Несмотря на превосходство "на бумаге", Е-50 с ГТД столкнулся бы с логистическим адом:

Расход топлива: ГТД в 1946 году потреблял бы бензин/керосин цистернами. Е-50 был бы привязан к бензовозам, в то время как Т-54 на экономичном дизеле мог совершать марши на сотни километров.

Ресурс турбины: Первые ГТД имели ресурс в 50-100 часов. После нескольких боев танк превратился бы в неподвижный ДОТ из-за поломки двигателя.

Сложность: Е-50 - это "Rolls-Royce" войны. Т-54 - это "Калашников". Потеря одного Е-50 из-за сложной поломки ГТД била бы по вермахту сильнее, чем потеря взвода Т-54 для Красной Армии.

Итог

Е-50 с ГТД и плотной компоновкой - это идеологический предок "Леопарда-2" и "Абрамса". Он был бы сильнее Т-54 в дуэли один на один, но проиграл бы в тотальной войне на истощение из-за своей капризности и цены.

Как вы считаете, смогла бы немецкая пехота 1946 года защитить такие дорогие и редкие машины от советских штурмовиков, или авиация уничтожила бы "реактивных зверей" еще до их вступления в бой?