# Кувалда против рапиры

Владимир Владимирович Михайловский

Какая пушка обладала бы большей бронебойностью 130-миллиметровая ИС-7, или проектная немецкая 105-миллиметровая большой длиной в 100 ЭЛ.

Сравнение этих двух орудий - это классический спор между массой снаряда (советская школа) и начальной скоростью (немецкая школа).

Для анализа возьмем реальные данные пушки С-70 (130-мм) от ИС-7 и проектные расчеты для немецкой 105-мм KwK L/100 (которую теоретически могли установить на проекты серии E).

1. Советская 130-мм пушка С-70 (ИС-7)

Это морское орудие, адаптированное для танка. Его сила - в колоссальной кинетической энергии огромного снаряда.

Длина ствола: 54 калибра (около 7 метров).

Вес снаряда: ~33 кг.

Начальная скорость: ~900 м/с.

Бронепробитие (на 1000 м): Около 250 мм гомогенной брони под прямым углом (калиберным бронебойным снарядом).

2. Немецкая 105-мм KwK L/100 (Проектная)

Пушка с длиной ствола в 100 калибров (10,5 метров!) - это экстремальный проект. Такой ствол был бы невероятно сложен в производстве и эксплуатации (он бы гнулся под собственным весом и цеплял землю при малейшем наклоне танка).

Длина ствола: 100 калибров (10,5 метров).

Вес снаряда: ~15-16 кг (в два раза легче советского).

Начальная скорость: Благодаря сверхдлинному стволу, скорость могла достигать 1200-1300 м/с (для калиберного снаряда).

Бронепробитие (расчетное на 1000 м): За счет огромной скорости и малого диаметра снаряда ("эффект иглы"), пробитие могло составлять 280-320 мм.

Сравнение характеристик

Параметр 130-мм С-70 (СССР) 105-мм L/100 (Германия)

Принцип работы Удар "кувалдой" (масса). Укол "рапирой" (скорость).

Пробитие (дистанция 1 км) ~250 мм ~300 мм (выше)

Заброневое действие Огромное (гарантированное уничтожение). Среднее (болванка меньшего веса).

Точность на дистанции Хорошая, но большая навесная траектория. Исключительная (настильная траектория).

Живучесть ствола Высокая. Очень низкая (быстрый износ нареза).

Итог: Кто победит в дуэли?

По чистому бронепробитию: Немецкая 105-мм L/100 превзошла бы ИС-7. Физика говорит о том, что при росте скорости до таких пределов пробивная способность растет экспоненциально. Она бы пробивала лоб ИС-7 (знаменитый "щучий нос") с дистанции 1.5-2 км.

По практическому применению: Советская С-70 была бы эффективнее. Ствол длиной 10.5 метров сделал бы немецкий танк небоеспособным в городе или лесу (он бы просто не смог развернуть башню). Более того, 130-мм снаряд С-70 при попадании вызывал такие разрушения, что даже без пробития у танка противника лопались сварные швы и вылетали заклепки.

Вывод: Немецкая пушка - это триумф инженерного фанатизма, способный "проткнуть" любую броню. Советская пушка - это надежная мощь, способная гарантированно уничтожить цель.

Хотите узнать, почему немцы так и не построили ствол L/100, остановившись на L/71 (как у "Королевского тигра"), посчитав это пределом разумного?