# Дуэль Тигр-3 с 128-миллиметрвой пушкой, с низкими силуэтом, и газотурбинными двигателем против Ис-4

Владимир Владимирович Михайловский

Дуэль Тигр-3 с 128-миллиметрвой пушкой, с низкими силуэтом, и газотурбинными двигателем против ИС-4.

Это была бы схватка двух тяжеловесов, олицетворяющих закат эры "стальных монстров". ИС-4 - это реальный пик советского танкостроения конца 40-х, а Тигр-3 (E-75) с ГТД - это воплощение немецкой мечты о "технологическом превосходстве".

В этой дуэли столкнулись бы непробиваемая броня и энергия газовой турбины.

1. Характеристики дуэлянтов

Параметр ИС-4 (СССР) Тигр-3 / E-75 (Германия, гипотеза)

Вес 60 тонн 70-75 тонн

Пушка 122-мм Д-25Т (или Д-30) 128-мм KwK 44 L/55

Бронирование Лоб корпуса 140-160 мм под экстремальными углами (приведенка до 250 мм). Лоб корпуса 150 мм под углом 60╟ (приведенка ~300 мм).

Двигатель Дизель В-12 (750 л.с.) ГТД GT-101 (~1150 л.с.)

Силуэт Низкий, приземистый. Низкий (по условию), за счет плотной компоновки.

2. Преимущество Тигра-3: Скорость и Огонь

Динамика: Благодаря ГТД "немец" обладал бы удельной мощностью около 15-16 л.с./т. Это позволило бы ему разгоняться быстрее ИС-4 и уверенно маневрировать. ГТД также давал бы преимущество в зимних условиях (мгновенный запуск).

Пушка 128-мм: Это орудие было мощнее советской 122-мм пушки. Оно обладало лучшей баллистикой и пробивало лоб башни ИС-4 на дистанциях свыше 1000 метров.

Оптика: Немецкие прицелы "Цейсс" позволяли реализовать точность 128-мм ствола раньше, чем ИС-4 успел бы навестись.

3. Преимущество ИС-4: "Железный Капутт"

Защита: ИС-4 проектировался как танк, который должен держать удар 88-мм и 105-мм пушек. Его броня была очень вязкой и качественной. Даже 128-мм снаряд мог срикошетить от его литой башни.

Надежность: Дизель В-12 был проверенной конструкцией. В то время как немецкий ГТД 40-х годов страдал бы от колоссального расхода топлива и "проглатывания" пыли, что могло привести к остановке танка прямо посреди боя.

4. Сценарий дуэли

Дистанция 1500-2000 м: Победит Тигр-3. ГТД позволяет ему быстро занять выгодную позицию, а 128-мм пушка с отличной оптикой дает шанс пробить ИС-4 в маску пушки или лоб башни. ИС-4 на такой дистанции будет трудно попасть в "низкий" немецкий силуэт.

Ближний бой (до 500 м): Шансы 50/50. Здесь решает не броня, а скорость поворота башни и выучка заряжающего. У ИС-4 снаряд тяжелее (заброневое воздействие - смерть всему живому), но у Тигра-3 пушка скорострельнее за счет более просторного боевого отделения.

Итог

Тигр-3 с ГТД - это танк-хищник. Его преимущество в мобильности и огневой мощи. Однако ИС-4 - это "танк-скала", способный выдержать попадание и нанести ответный сокрушительный удар. В дуэли на открытой местности Тигр-3 был бы фаворитом, но в условиях вязкой позиционной войны ИС-4 оказался бы более живучим "солдатом". Как вы считаете, смог бы немецкий ГТД того времени проработать хотя бы 100 часов, или Тигр-3 превратился бы в неподвижную дот-крепость из-за поломки турбины?