# Почему не стал серийным Т-95

Владимир Владимирович Михайловский

Почему не стал серийным Т-95.

"Объект 195" (Т-95) - это "несостоявшийся король" танковых полей, который по своим характеристикам до сих пор превосходит почти всё, что стоит на вооружении в 2026 году.

Он не стал серийным по трем основным причинам: время, деньги и изменение концепции.

1. Чудовищная техническая сложность

Т-95 был слишком революционным для промышленности начала 2000-х:

Пушка 152-мм: Орудие 2А83 обладало невероятной мощью, но снаряды были огромными. Боекомплект был ограничен, а отдача при выстреле была такой силы, что шасси работало на пределе.

Полная цифровизация: Танк должен был управляться через экраны (экипаж в бронекапсуле, башня необитаема). В 2000-х российская электроника еще не могла обеспечить надежность такой системы "под ключ".

2. Финансовый и промышленный тупик

К 2010 году, когда Т-95 прошел государственные испытания, стало ясно, что:

Цена: Производство одного Т-95 стоило как несколько Т-90. В условиях тогдашнего бюджета Минобороны РФ не могло позволить себе массовую закупку таких "линкоров".

Перестройка заводов: Танк был настолько новым, что для его серии нужно было фактически заново перестраивать линии Уралвагонзавода.

3. Появление "Арматы" (Т-14)

В 2010 году руководство Минобороны (тогда его возглавлял Анатолий Сердюков) приняло волевое решение: закрыть проект Т-95 в пользу Т-14 "Армата".

Логика была такой: Т-95 слишком тяжелый (55+ тонн) и слишком дорогой. Нужно создать более легкую, дешевую и модульную платформу.

Многие наработки Т-95 (бронекапсула для экипажа, необитаемая башня, радар) перекочевали в "Армату", но калибр пушки вернули к стандартным 125-мм.

Т-95 против Т-14: Что мы потеряли?

Если "Армата" - это высокотехнологичный компьютер на гусеницах, то Т-95 был "кувалдой бога".

Его 152-мм пушка пробивала бы современные танки НАТО (Абрамсы, Леопарды) насквозь в любую проекцию.

Его бронирование было избыточным для любых противотанковых средств того времени.

Итог: Т-95 стал "жертвой прогресса". Он был слишком мощным, слишком тяжелым и слишком дорогим для мирного времени. Однако опыт современных конфликтов 2024-2026 годов заставляет многих военных экспертов вновь вздыхать о 152-миллиметровом аргументе, который Т-95 мог бы предъявить на поле боя.

Хотите разобрать, почему сейчас в России снова заговорили о возвращении к калибру 152-мм для перспективных танков?