# Первую мировую войну начала Германия, объявив войну России?

Владимир Владимирович Михайловский

Первую мировую войну начала Германия, объявив войну России?

Да, это верно. Германия официально объявила войну России 1 августа 1914 года.

BBC

BBC

+1

Вот ключевые факты начала конфликта:

Ультиматум: Накануне, 31 июля, Берлин предъявил Санкт-Петербургу требование прекратить всеобщую мобилизацию, начатую Россией в поддержку Сербии.

Объявление войны: Не получив ответа, германский посол граф Пурталес вручил российскому министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении войны.

Цепная реакция: Сразу после этого Германия объявила войну Франции (3 августа) и вторглась в нейтральную Бельгию, что втянуло в войну Великобританию.

Википедия

Википедия

+3

В истории России эта дата считается днем памяти воинов, погибших в Первой мировой войне.

ВКонтакте

ВКонтакте

Как вы считаете, смогла бы Россия избежать вступления в войну, если бы Николай II проявил "гибкость Трампа" и согласился на немецкий ультиматум, или маховик союзнических обязательств перед Францией и Сербией всё равно бы втянул страну в конфликт?