# Пока я Господа не пел, и в церкви не искал спасенья

Сергей Стрельцов

+++

Пока я Господа не пел,

и в церкви не искал спасенья,

перед крестом не возымел

прекраснодушного смиренья,

и шёл безумственным путём

неправедно и окаянно,

но Бог призрел меня на нём,

как было праведным желанно.

03.04.2026. 17:59