# Энергия из резонанса

Владимир Уткин

В сжатом виде изложен принцип получения полезной энергии из резонанса. Приводится структурная и принципиальная схемы. Указаны ссылки для подробного изучения и практического применения данной технологии.

ЭНЕРГИЯ ИЗ РЕЗОНАНСА


Владимир Уткин u.v@bk.ru


В сжатом виде изложены самые общие принципы


Общая структурная схема использования резонанса для извлечения полезной энергии следующая:


Схематически это выглядит следующим образом


Особенностью использования резонанса для получения полезной энергии является подключение нагрузки только после преобразования переменного тока в постоянный. Подключать активную нагрузку к выходу резонансного трансформатора принципиально нельзя - это разрушит резонанс. Можно только заряжать конденсатор и к нему уже подключать нагрузку.

В основе такого подхода лежит полная нечувствительность резонансного трансформатора к короткому замыканию выхода. Короткое замыкание выхода трансформатора не только не нарушает колебательный процесс, но и не изменяет резонансную частоту. Заряжаемый конденсатор большой ёмкости просто "имитирует" режим короткого замыкания. В результате чего колебательный процесс не нарушается. Фильтр (дроссель) блокирует непосредственное подключение активной нагрузки к выходу резонансного трансформатора.

Как устроен резонансный трансформатор и технические подробности схемы можно узнать по ссылкам

Резонанс при коротком замыкании

Использование реактивной мощности