# Протокол

Сергей Васильевич Васильев

разбора случая обнаружения неучтённых запорно-пломбировочных устройств в парке станции Ухтынская.


13 июля 2013 года ст. Ухтынская


13 июля 2013 года (в пятницу) в 13 часов 13 минут стрелок СК ст. Ухтынская Хлопотков А.Б., принимая платформу No 31000013 с одиноко стоящим контейнером, обнаружил кроме ЗПУ, указанных в сопроводительных документах, некоторое количество дополнительных запорно-пломбировочных устройств, о чём доложил начальнику караула Свойских Я.Я. посредством радиосвязи.

Начальник караула СК ст. Ухтынская Свойских Я.Я., получив информацию об обнаружении неучтённых ЗПУ на вышеуказанной платформе, находящейся в составе поезда No 1313 на 13-м пути, распорядился продиктовать номера неучтённых ЗПУ.

Воодушевлённый успехом и переполняемый предчувствием увеличения премиального вознаграждения за текущий месяц, стрелок СК ст. Утынская Хлопотков А.Б. начал диктовать номера излишних ЗПУ начальнику караула, используя вверенную радиостанцию. Начальник караула СК ст. Ухтынская Свойских Я.Я. стал старательно фиксировать их, одновременно размышляя о месте вверенного отделения в трудовом соревновании. После записи 13-го по счёту номера ЗПУ начальник караула корректно поинтересовался у стрелка Хлопоткова А.Б., много ли ещё обнаружено ЗПУ, не указанных в документах. На что стрелок кратко проинформировал начальника караула Свойских Я.Я. о значительном количестве обнаруженных неучтённых ЗПУ. Утомлённый непосильной работой по записи цифр от 0 до 9 в хаотическом порядке и предчувствующий её продолжение начальник караула Свойских Я.Я. в вежливой форме осведомился у Хлопоткова А.Б. о его самочувствии и предполагаемых хронических заболеваниях некоторых его родственников.

Не имея возможности с помощью средств радиосвязи оценить степень усталости начальника караула, стрелок Хлопотков А.Б. сообщил ему дополнительную информацию о несанкционированном вооружённом нападении на его пост и него лично неустановленным лицом, не успевшим представиться сотрудником регионального центра безопасности Украдкиным С.С.

Впоследствии резкость своих движений Хлопотков А.Б. объяснил назойливым поведением мух, которые отвлекали его от зачитывания номеров обнаруженных ЗПУ. Мухи станции Ухтынская объяснили своё повышенное внимание к стрелку Хлопоткову А.Б. запахами, исходящими от стрелка, которыми он стал обладать после приёма пищи в отведённое для приёма пищи время, согласно распорядку рабочего времени в СК ст. Ухтынская.

Временная потеря связи с окружающей действительностью сотрудника РЦБ Украдкина С.С. объясняется его поверхностным отношением к изучению очередной телеграммы No 1300 от 13 июля 2013 г. с дополнением к Регламенту проведения внезапных проверок, где не рекомендовалось приближаться к стрелкам массой более 101 кг и ростом выше 195 см. без сопровождающих лиц, которым стрелки указанных параметров подчинены непосредственно.

Заместитель начальника СК ст. Ухтынская Макаров П.М., необдуманно решивший в это время провести проверку работы караула, отважился взять руководство отражением нападения на себя и в 13-31 отдал распоряжение вооружить помощника начальника караула Дрёмова И.И. автоматом АКМС в комплекте с бронежилетом и каской, не учтя высокой температуры окружающей среды. Возражения помощника начальника караула Дрёмова И.И. и сомнения, высказанные по поводу этого распоряжения начальником караула Свойских Я.Я., учтены не были.

В 15-30, преодолев разногласия по поводу организации помощи стрелку СК ст. Ухтынская Хлопоткову А.Б. заместитель начальника Макаров П.М. и помощник начальника караула Дрёмов И.И. выдвинулись к месту происшествия.

К моменту прибытия на место происшествия заместителя начальника СК ст. Ухтынская Макарова П.М. и ПНК Дрёмова И.И. сотрудник РЦБ Украдкин С.С. уже восстановил связь с окружающей действительностью и попытался предъявить документы, безвозвратно утраченные при попытке проведения внезапной проверки работы постовых СК ст. Ухтынская.

Для устранения очередного падения при окончательном выяснении всех обстоятельств сотрудник РЦБ Украдкин С.С. был прикован к верхней ступеньке подножки следующего за платформой вагона проявившим участие и заботу заместителем начальника СК ст. Ухтынская Макаровым П.М.

1-й дежурный по станции Ухтынская Бессмертных Э.К., сидевший по долгу службы спиной к единственному окну, выходящему на станцию, дал отправление поезду No 1313 со станции Ухтынская в сторону, совпадающую с расположением локомотива.

Работники СК ст. Ухтынская для предотвращения несанкционированного проезда неустановленного лица, которое, как выяснилось впоследствии, действительно оказалось сотрудником РЦБ, поворотом крана воздушной магистрали вызвали экстренное торможение поезда No 1313, а также неудовольствие диспетчера и ярко выраженное, в следствие плохой воспитательной работы, возмущение работников ВЧД-Э ст. Ухтынская.

После устранения разногласий между работниками ВЧД-Э и работниками ведомственной охраны, в ходе обсуждения причин возникшей ситуации, в которой приняло участие 28 человек (15 со стороны ВЧД-Э и 13 со стороны ВО, включая прибывший руководящий состав обеих сторон), сотрудник РЦБ был госпитализирован, а вышеуказанный поезд убыл по месту назначения.

Из материалов разбора следует, что причиной произошедшего является не халатность представителя грузоотправителя, производившего пломбировку контейнера и забывшего коробку с ЗПУ в количестве 130 штук на вышеупомянутой платформе, а неудачное расположение звёзд, приведшее к несчастливому набору чисел в дате 13 июля 13 г. (пятница).


Действия работников СК ст. Ухтынская в ходе разбора случившегося признаны верными и соответствующими должностным инструкциям.


Начальник СК ст. Ухтынская Э.Х. Задвижный