# "парящий мост"

Владимир Наумович Винников

А вот парящий мост уже на фото,

Открыт в 17-ом если вас спросит кто-то.

Стоит на месте бывшей здесь гостинице "Россия",

Я останавливался в ней, когда в столицу приносило.


Часть любопытных фактов у моста,

Длинна 244 метра не проста.

Вес 3700, поверьте тонн,

Но он удержит даже, если пройдёт слон.


Он совсем близко, прямо надо мной,

15 метров он над той рекой.

А безопорная та часть моста всех удивляет,

70 метров, каждый шагом проверяет.


Как выглядит? А как латинское он V,

Фото смотрю, головокружение в голове.

Есть ограждение из прочного стекла,

Чтоб не упали, чтоб помочь смогла.


Хотя есть те, мостом кто недоволен,

В суждениях своих, похоже, волен.

И называют мост и это не беда,

Что мост народ наш водит в "никуда".