# Работа над проблемой, это так необходимо

Владимир Наумович Винников

Работа над проблемой, это так необходимо,

Нельзя забыть нам про неё и пройти мимо.

Коррупционер основы государства подрывает,

О чести, совести, он о Законе забывает.


Давно пора принять новый закон,

Коррупционер ведь кто? Изменник Родины ведь он.

Пожизненно свободы вот таких нужно лишать,

И конфисковать имущество, другие будут знать.


Причём имущество их родственников тоже,

Такой вот путь бороться нам поможет.

Хватит подобным пальцем нам грозить,

Закон стране, народу должен послужить.


Нам нужно армии, учителям больше платить,

Тогда и будущем будем счастливо жить.