# Белый график красный, потому что зеленый

Михаил Евгеньевич Захаров

- ... мы совершили прорыв в когнитивных технологиях, создав IN-SIGHT - единый когнитивный инструмент ИИ управления и контроля, - вещал CCOO[1] Дариус Джонс, приглашенная звезда на ежемесячном Innovation-hall, - прозрачно и сквозным образом объединяющий все уровни бизнес инфраструктуры от кабинета клиента, через техническое ядро инфраструктуры, до среднего и высшего уровней менеджмента...


На этом моменте инженер не выдержал и попытался подавить зевок. Ли Рой, старший innovation lead - это конечно-же сразу заметил, вытаращил глаза и прошептал что-то нечленораздельно-запретительное.


- Я это от напряжения, - соврал инженер. - Волнуюсь.


Тем временем Дариус Джонс завершил свою часть работы и попросил перейти с  вводного слайда, на следующий.


- Демонстрация, - бодро подхватил Ли Рой. - Заходим в IN-SIGHT по ссылке... Активируем когнитофакторную авторизацию в модуле IN-SECURE. Та-а-к... предоставляем образец синаптического паттерна... - его глаза на мгновение остекленели. - Авторизация успешно пройдена. Теперь ждем загрузки син-апплета.


Вправо, вниз и в глубину, один за другим вылупились бесконечные ряды изумрудных виджетов.  Когда дашборд полностью загрузился, Ли Рой объявил:


- Перед вами стандартная панель  инфра-менеджера. Мы видим ее, потому, что это моя роль по умолчанию.


- А вот этот, - Дариус Джонс показал пальцем. - Почему не зеленый?


Дашборд отреагировал: фокус сдвинулся вправо, вглубь, приблизил виджет а затем и раскрыл его на все поле зрения, показав пространство двухмерного графика с весьма информативным заголовком RESP: TRE_SHI-RED-F451M2042D503.


- Почему он белый? - уточнил Дариус Джонс. - Он что, не работает?


Все воззрились на девственно пустое поле с единственной жирной красной линией, плашмя лежащей на горизонтальной оси координат.


Своей последовательной нейтральностью, график вызывал смутное беспокойство. Легенда между тем, невозмутимо поясняла:


Mean Latency (ms)


Aggregation: AVG


Interval: 1h


Resolution: coarse


Last value: 0


Precision: integer


- Он не не работает, - кто-то из участников собрания прошелестел взволнованным шепотом. - Он все время показывает ноль!


- И он красный... - откликнулся другой актор.


Повисла пауза, во время которой на графике появилась еще одна точка на прямой.


- Так, - сказал Дариус Джонс. - Зачем гадать? Ли Рой сейчас нам все объяснит.


Общий зум конференции моментально надвинулся на Ли Роя.


- М-м-м, - сказал тот. - Да-а-а...


Было видно, как за пределами видимой зоны, он что-то торопливо листает на випаде[2].


- Да-а-а. Вот нашел! Это пульс! Пульс Trance European Shared инфраструктуры! Нужен, чтобы определить, если есть что-то негативное в потоке трафика Synascape.


- А почему он нулевой?


Помолчали.


- Может он показывает ошибки? - снова подал голос неизвестный актор. - А их нет... Вот и выходит ноль.


- Да нет... Когда ошибки, оно в столбик показывает, а тут другое... - пытаясь вспомнить, что именно 'это другое' Ли Рой машинально повертел пальцами и вдруг вспомнил. Вспомнил про инженера.


- Инженер! - позвал он.


Инженер давно уже свернул фрейм митинга и занялся внедрением ПИПС[3]. Теперь же, когда его застали врасплох, он виновато заморгал глазами, с ужасом осознав, что совершенно потерял суть происходящего.


- Э-э-э, извините, - выдавил инженер. - Плохая связь.


- У вас дашборд опять не работает! Графики отображают неверные данные.


- Дашборд? - оправдывался Инженер, пытаясь вместить Синкаст ультра-плотности с Синасинка топ-менеджера, на своем корпоративном Синке. - Это к инноваторам, они внедряют этот... IN, IN... как-его там... IN-SIG...


Тут он, наконец, сообразил, что Empa сжался в уголке поля зрения, машет ручонками и делает предостерегающие знаки: собрание все еще не закончилось, а он вот-вот произнесет что-то корпоративно-непоощряемое.


- Я сейчас посмотрю, - вырулил он.


Пауза. Инженер скосил глаза в сторону, было видно, как он что-то делает за пределами видимости синкаста.


- Это нормально.


Дариус Джонс вопросительно приподнял бровь, поэтому инженеру пришлось продолжить:


- Я посмотрел задержки с ядра на красном плече магистрали. Потоковый директор TRE_SHI-RED-в-общем-503 в пределах нормы. А что?


- Ноль это считается нормально?


- Ну-у-у, - протянул инженер, пытаясь понять, куда идет разговор. - Это же магистраль. Там никогда не ноль, просто должно быть меньше единицы.


- Вот посмотрите, - он показал пилу графика со своего синасинка.


Все посмотрели на свой график: жирная линия по прежнему лежала идеально ровно.


- А! Мы видим ноль из-за округления, - догадался все тот же актор из зала. - Нам нало поменять масштаб!


- Хорошо. Допустим. - сказал любознательный Дариус. - А если станет единица?


Инженер усмехнулся, но как-то подозрительно кривенько:


- Значит, перестало помещаться в ноль.


Тем не менее, всем стало значительно легче, послышалось облегченное перешептывание. Но тут Ли Рой спросил:


- А все же, почему он красный?


- Он не красный! - строго ответил Дариус Джонс. - Это горячий оранжевый. График оформлен в полном соответствии со цветовым стандартом Интекра.


В зале кто-то восторженно ахнул:


- А Джонс-то молодец!


За что незамедлительно и получил +5 баллов эмпаметрики.


Михаил Захаров <zmey20000@yahoo.com>, 2026.04.10


[1] CCOO - Chief Cognitive Orchestration Officer


[2] virtual pad или vpad - Виртуальный плашет


[3] ПИПС - Плановое Изменение в Продуктивной Среде