# Глава 10

Дмитрий Владимирович Криушин

## Глава 10.


Группа миновала коридоры и вышла к шахте, вернее к цилиндрическому помещению. Размеры потрясли даже Тишака, по крайней мере он впервые за время присвистнул и сказал: " Ни хрена ж себе!" От одной стены до противоположной - тридцать метров; высота - полсотни метров. В отличие от коридоров, пол и углы шахты не были завалены ящиками. В центре располагался цилиндр, диаметром пятнадцать метров. На самом верху он плавно переходил в стеклянную комнату. "Наверное, центр управления, - подумал Физик. - Куда ж только всю землю отсюда дели?"

Через каждые семь метров, вокруг цилиндра были железные площадки.

- Ну что, - сказал Физик, - наверх к звездам?

Физик, Гармонист, Сыч, Тишак и Фома начали поднимать ся на первую платформу. Здесь не было ничего, кроме тех же ящиков и бочек. Вторая платформа ничем не отличалась от первой. Разве что количество и расстановка бочек и ящиков были другим; и лестница располагалась с другой стороны. Третья же платформа разительно отличалась от предыдущих: в тупиковом ответвлении стоял небольшой пульт, слева и справа от него стояли железные шкафы. Помня совет Сахарова, Физик щелкнул два крайних выключателя, затем что-то в шкафу слева и рубильник в шкафу справа. В цилиндре тихо загудело, как в работающей подстанции. Звук слышался откуда-то сверху. Сталкеры подняли глаза и увидели в стеклянной комнате человеческий мозг, увеличенный примерно в пять раз. От него и к нему тянулись всевозможные провода, шланги трубки.

- Поднимемся еще, - сказал Физик. - И будет включена установка.

- Эй, - позвал сталкера Гармонист. И начал говорить так тихо, чтобы его слышал только Физик. - Тут такое дело... Помнишь я у Сыча про печень спросил?

- Ну.

- Сам он сказал, что пил таблетку от желудка. Темнит он... Осторожней с ним надо.


* * *


На верхней площадке, на пульте управления был всего один рубильник и две лампочки. Под красной - питание, под зеленой - вкл. Группа двинулась.

- Что-то не так, - встревожено сказал Физик.

- Что не так? - почти выкрикнул Сыч.

- Не знаю. Что-то смущает меня. Понимаешь?

- К черту все! Давай покончим уже с этим!

- Не суетись, - вступил Гармонист. - Физик знает что делает.

Физик повернулся и пошел к пульту. Сзади него, на потрескавшийся кафель, свалился Гармонист, при этом нечеловечески вереща. Тишак кувыркнулся через перила, забрызгав площадку содержимым черепной коробки. Физик успел перекатиться за бочку и ящики, стоявшие справа от него. Над телом Гармониста стоял Сыч с дымящимся автоматом.

- Значит так, - сказал он. - Будешь делать как я скажу и быть может останешься в живых.

"Хрен тебе по всей морде, - подумал Физик. - Вот почему он такой дерганый в последнее время. Не зря Гармонист суетился".

- Чего тебе надо? - спросил Физик из-за ящиков.

- Не я, а мы!

- Кто, "мы"?

- Мы! Мы называем себя "Чистое небо"

""Чистое небо"? Не слышал никогда..."

- И что же вы хотите, "Чистое небо"? - спросил Физик, выделяя вы и доставая нож.

- Мы считаем, что причиной выбросов являются сталкеры, которые приближаются к ЧАЭС. Поэтому я здесь. С твоей помощью запущена установка, пси-излучением перекрывающая путь к станции!

- Чё дурак что ли? Вы какие-то фанатики нахрен!

- Можешь считать и так, но я... - Сыч захрипел. Физик выпрямился над ящиками, занося для броска нож. Но Фома прирезал "биолога" быстрее.

- Дюже задолбал он! - сказал Фома, вытирая нож о штанину Сыча.