# Трансплантология. С запчастями - напряженка, будьте осмотрительны...

Анатолий Антонович Мельник

Медицинская статья - Подводные рифы трансплантологии в Украине, а что, в России лучше!?

align=center>С   ЗАПЧАСТЯМИ   -   НАПРЯЖЕНКА,   БУДЬТЕ   ОСМОТРИТЕЛЬНЫ...