# Работа с агрессией с помощью интерпретации ситуации, комментирования действий

Человека Этология

Событие, переживаемое как неприятное, побуждает к агрессии. Если не допустить такого его восприятия, агрессии можно избежать. Если человек считает, что его ситуация не обижает, он не обижается (сознание впереди реакции). Неплохой способ контролировать агрессию ...

Событие, переживаемое как неприятное, побуждает к агрессии. Если не допустить такого его восприятия, агрессии можно избежать. Если человек считает, что его ситуация не обижает, он не обижается (сознание впереди реакции). Неплохой способ контролировать агрессию.


Если над человеком смеяться, вести с ним оскорбительным образом, его агрессивность возрастет.


Через комментирование происшедшего, человек учится понимать, описывать, узнавать ситуацию, свое состояние.


Понимая, узнавая состояние, можно его контролировать. В любом случае уже труднее действовать, опираясь на чувства, игнорируя рассудок.


Жестокое, оскорбительное наказание, как правило, заставляет смириться, но пробуждает еще большую агрессию. Лучшее наказание за агрессию - умеренное. Оно заключается в том, что агрессор останавливается, ему высказывается неодобрение. Человек это воспринимает не как оскорбление, а сигнал о необходимости смены характера действий.


Литература

Жамкочьян М. Агрессия не исчезает и не появляется