# Не изменять первоначальную дату подачи инициативы после доработки... На голосовании с 8.09.2017г

Игорь Сёмин

13.08.2017г.


Желающие могут голосовать здесь https://www.roi.ru/37746/


Инициатива N

50Ф37746

Уровень инициативы:

Федеральный


Не изменять первоначальную дату подачи инициативы после доработки, не устанавливая, тем самым, новый отсчёт срока предварительной экспертизы


Разделы инициативы:


Чиновники и гос. услуги, Потребители и сервис, Государственное управление


Описание

В настоящее время инициативы, после предложенной автору доработки или исправления ошибок, возвращаются с изменением срока первоначальной подачи до пятнадцати дней, например. Тем самым установленный срок для предварительной экспертизы(сейчас равный двум месяцам) произвольно увеличивается, по дате, на 15 дней.


Практический результат


Сохранение статус - кво установленного срока на предварительную экспертизу. Исключение, тем самым, искусственного затягивания её публикации для голосования.


Решение


Внести изменения, при необходимости, в соответствующие законы или указы и доработать сайт РОИ, чтобы - не изменялась первоначальная дата подачи инициативы после доработки, не устанавливался, тем самым, новый отсчёт срока предварительной экспертизы.


13.08.2017г.


Дополнено 8.09.2017г.


Желающие могут голосовать здесь https://www.roi.ru/37746/