# Профи, Или На Воре Шапка Горит...

Александр Абрамович Варзарь

ПРОФИ, ИЛИ НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ...


(Результаты прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии были сфальсифицированы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Центризбиркома России Владимир Чуров. По его мнению, на это указывают результаты парламентских выборов в Великобритании, где шотландская партия упрочила свои позиции... http://grani.ru/Politics/Russia/m.240812.html)


Фальшак на выборах - его конёк,

Подлянку эту он давно просёк

И думает, что так - повсюду

Подвластно путинскому блуду...

Но глупо врёт - мол, не один такой,

Но там - не тут, ситуасьон другой,

Ему такое в страшном сне не снилось -

Мнение народа изменилось

И изменилась партия родная -

Теперь она немножечко другая

И лучше понимает, что к чему,

Но это уж не по его уму,

До холуя вовеки не дойдёт,

Что происходит там, где есть народ...

10/05/15